\begin{table}%t3
\caption{SExtractor parameters for detection in the $z$ band.}\label{sexpar}
%\centering
\par
\begin{tabular}{cc}
\hline
\hline
PARAMETER & VALUE \\
\hline
{\small DETECT\_MINAREA} & 13 \\
{\small DETECT\_THRESH} & 0.9707254 \\
{\small ANALYSIS\_THRESH} & 0.9707254 \\
{\small DEBLEND\_NTHRESH} & 32 \\
{\small DEBLEND\_MINCONT} & 0.05 \\
{\small BACK\_SIZE} & 120 \\
{\small BACK\_FILTERSIZE} & 9 \\
{\small BACKPHOTO\_THICK} & 100 \\
{\small CLEAN\_PARAM} & 3 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}