\begin{table}%t2
      \caption{Line parameters in RX~J1548.}
         \label{parlines}
     %\centering
\par
\begin{tabular}{l c c c c c c }
            \hline \hline
Line &  {\it EW}$_{\rm abs}$ &  {\it FWHM}$_{\rm abs}$ & {\it FWZI}$_{\rm abs}$  &  
{\it EW}$_{\rm em}$ &  {\it FWHM}$_{\rm em}$ & {\it FWZI}$_{\rm em}$ \\
     &  $\AA$ & $\AA$ &  km~s$^{-1}$ &  $\AA$ & $\AA$ &  km~s$^{-1}$ \\
            \hline
H$_{\delta}$ & 5.7(3) & 36(3) & 5200 & 5.0(2) &  11(1) & 1540  \\
H$_{\gamma}$ & 5.9(4) & 67(7) & 5400 & 4.5(3) & 12(1)  & 2800 \\
H$_{\beta}$  & 3.8(2) & 53(8) & 5600 & 5.8(2) & 10(1)  & 2700 \\
H$_{\alpha}$ &        &       &      & 11.4(4) & 13 (2) & 2200 \\
He~II $\lambda$ 4686 & &     &      & 4.6(3) & 14(2)  & 2200\\
He~I $\lambda$ 4471  & &     &      & 0.5(1) & 8(1)  & 1700\\
He~I $\lambda$ 5875  & &     &      & 1.9(2) & 11(1) & 1500\\     
            \hline
\end{tabular}
\end{table}