\begin{table}%TA.1
\par
%\centering
\par
\caption{Fe I and Fe II line list, 
wavelength, excitation potential, damping constant, and $gf$-values.
For HP1-3, Equivalent widths were measured using both DAOSPEC  and
line-by-line with IRAF.  }
\label{tA.1}
\begin{tabular}{lcrrrrr}
\hline\hline
\hbox{Species} & \hbox{$\lambda$({\rm \AA})} & \hbox{$\chi_{\rm ex}$(eV)} &
\hbox{$C_6$} & \hbox{log $gf$} & \hbox{HP1-2({\it EW})}    & \hbox{HP1-3({\it EW}}) \\
%%
\hline
\hbox{Fe II}  &  6084.12 &  3.20 & 3.0E$-$32 &   --3.81  &   24.5 &   13.1      \\
\hbox{Fe II}  &  6149.19 &  3.89 &  3.0E$-$32 &    --2.31 &  --  &      27.0   \\
\hbox{Fe II}  &  6247.59& 3.89   &  3.0E$-$32 & --2.33    & --  &      44.7     \\
\hbox{Fe II}  & 6432.68&  2.89   & 3.0E$-$32 &   --3.61    & 49.5 &       34.3    \\
\hbox{Fe II}  &  6456.38&  3.90  &  3.0E$-$32 &   --2.08   & 69.7     &   53.8   \\
\hbox{Fe I}  &  6065.48&  2.61   &  1.5E$-$32 & --1.53    & --     &    137.6    \\
\hbox{Fe I}  &  6079.01&  4.65   &  1.6E$-$31 & --1.126   & --     &     27.9    \\
\hbox{Fe I}  &  6082.71&  2.22   &  1.0E$-$32 & --3.572   & --     &     62.7    \\
\hbox{Fe I}  &  6085.26&  2.76   &   1.4E$-$32 & --3.214  & 54.7     &    99.5    \\
\hbox{Fe I}  &  6093.64&  4.61   &  3.0E$-$32 & --1.449   & --     &   99.5    \\
\hbox{Fe I}  &  6096.67&  3.98   &  1.8E$-$31 & --1.931   & --     &    40.2    \\
\hbox{Fe I}  &  6137.00&  2.20   &  8.5E$-$33 & --2.950   & 113.8     &  111.2    \\
\hbox{Fe I}  &  6151.62&  2.18   &  8.1E$-$33 & --3.299   & 72.3     &    --    \\
\hbox{Fe I}  &  6157.73&  4.08   &  7.1E$-$32 & --1.249   & 59.3    &    62.1    \\
\hbox{Fe I}  &  6159.38&  4.61   & 1.3E$-$31 &   --1.968   &  --    &    12.8    \\
\hbox{Fe I}  &  6165.36&  4.14   &  7.7E$-$32 & --1.549    & --     &   38.9      \\
\hbox{Fe I}  &  6170.51&  4.80   &  2.3E$-$31 & --0.430    & 59.1     &  --  \\
\hbox{Fe I}  &  6173.34&  2.22   &  8.4E$-$33 & --2.879    & 116.2    &  97.9   \\
\hbox{Fe I}  &  6180.20&  2.73   &  1.3E$-$32 & --2.784    &  76.4    &  77.7    \\
\hbox{Fe I}  &  6187.99&  3.94   &  1.6E$-$31 & --1.718    &  47.2    &  --    \\
\hbox{Fe I}  &  6200.31&  2.61   &  1.5E$-$32 & --2.437    &  99.0    &  --    \\
\hbox{Fe I}  &  6213.43&  2.22   &  8.4E$-$33 & --2.646    & 118.0     &  111.7    \\
\hbox{Fe I}  &  6215.14&  4.19   &  7.9E$-$32 & --1.438    & 46.2     &   51.8    \\
\hbox{Fe I}  &  6219.28&  2.20   &  8.2E$-$33 & --2.434    & 124.8     &   --    \\
\hbox{Fe I}  & 6220.78&  3.88    & 1.3E$-$31 & --2.462     &  --    &   6.3     \\
\hbox{Fe I}  & 6226.74&  3.88    & 1.3E$-$31 & --2.202     &  15.8    &  34.7    \\
\hbox{Fe I}  & 6229.23&  2.85    & 1.5E$-$32 & --2.973     & 38.6     &  58.8    \\
\hbox{Fe I}  & 6240.65&  2.22    &  1.4E$-$32 & --3.388   & 72.5     &   90.1    \\
\hbox{Fe I}  & 6246.32&  3.60    &1.2E$-$31 & --0.956     &  110.0     &  107.6     \\
\hbox{Fe I}  & 6256.36 &  2.45    & 1.3E$-$32 & --2.624     &  123.4     &  --  \\
\hbox{Fe I}  & 6265.13&  2.18    & 7.9E$-$33 & --2.550     &  --     &  131.0    \\
\hbox{Fe I}  & 6270.23&  2.86    &1.5E$-$32 & --2.711     &  --     &   71.1    \\
\hbox{Fe I}  & 6271.28&  3.33    &8.9E$-$32 & --2.957     &  20.8     &   35.2    \\
\hbox{Fe I}  & 6297.79&  2.22    &8.2E$-$33 & --2.740     & 103.0      &  101.6    \\
\hbox{Fe I}  & 6311.50&  2.83    &1.4E$-$32 & --3.224     & 38.6      &     44.2    \\
\hbox{Fe I}  & 6315.81&  4.08    & 6.6E$-$32 & --1.712     & 33.6      &     43.1    \\
\hbox{Fe I}  & 6322.69&  2.59    &1.4E$-$32 & --2.426     & 96.8      &    --   \\
\hbox{Fe I}  & 6330.85&  4.73    &1.6E$-$31 & --1.737     &  --     &    14.5    \\
\hbox{Fe I}  & 6335.33&  2.20    &8.0E$-$33 & --2.229     & 134.8      &   --  \\
\hbox{Fe I}  & 6336.82&  3.69    &1.3E$-$31 & --1.053     & 113.8      &  --  \\
\hbox{Fe I}  & 6344.15&  2.43    & 1.2E$-$32 & --2.922     & 80.5      &    94.1    \\
\hbox{Fe I}  & 6355.03&  2.85    &1.4E$-$32 & --2.405     & 95.5      &   --  \\
\hbox{Fe I}  & 6362.88&  4.19    &7.4E$-$32 & --1.974     & 36.7      &   --  \\
\hbox{Fe I}  & 6385.72&  4.73    & 1.5E$-$31 & --1.906     & 10.4      &     6.2    \\
\hbox{Fe I}  & 6392.54&  2.28    &1.1E$-$32 & --4.028     & 31.9      &   --  \\
\hline 
\hbox{Fe I}  & 6411.65&  3.65    &1.2E$-$31 & --0.821     & 58.7      &  120.8    \\
\hbox{Fe I}  & 6419.95&  4.73    & 1.5E$-$31 & --0.250     & 55.2      &   67.2    \\
\hbox{Fe I}  & 6469.19&  4.84    &1.9E$-$31 & --0.771     & 27.5      &   --  \\
\hbox{Fe I}  & 6475.62&  2.56    &1.5E$-$32 & --2.941     & 71.9      &   --  \\
\hbox{Fe I}  & 6481.87&  2.28    &1.1E$-$32 & --2.984     & 99.1      &   --  \\
\hbox{Fe I}  & 6496.47&  4.80    &1.7E$-$31 & --0.570     & --      &   49.6    \\
\hbox{Fe I}  & 6518.37&  2.83    &1.3E$-$32 & --2.748     & --      &   82.7    \\
\hbox{Fe I}  & 6546.24&  2.76    &1.2E$-$32 & --1.648     & 130.3      &   --  \\
\hbox{Fe I}  & 6569.22&  4.73    &1.3E$-$31 & --0.422     & 61.0      &   63.9    \\
\hbox{Fe I}  & 6575.02&  2.59    &1.4E$-$32 & --2.824     & 82.1      &   --  \\
\hbox{Fe I}  & 6593.87&  2.43    &1.1E$-$32 & --2.422     & 123.3  &  112.4    \\
\hbox{Fe I}  & 6597.56&  4.80    & 1.2E$-$32 & --1.061     & --      &   26.9    \\
\hbox{Fe I}  & 6608.03&  2.28    &1.0E$-$32 & --4.038    &  --      &   35.5    \\
\hbox{Fe I}  & 6609.11&  2.56    &1.3E$-$32 & --2.692    &  77.9      &   83.7    \\
\hbox{Fe I}  & 6627.54&  4.55    &9.9E$-$32 & --1.683    &  --      &   22.0    \\
\hbox{Fe I}  & 6633.41&  4.84    &1.7E$-$31 & --1.490    &  --      &   13.5    \\
\hbox{Fe I}  & 6633.75&  4.56    &1.4E$-$31 & --0.779    &  --      &   49.7    \\
\hbox{Fe I}  & 6634.11&  4.80    &1.5E$-$31 & --1.432    &  --      &   23.3    \\
\hbox{Fe I}  & 6639.88&  4.08    &5.7E$-$32 & --2.462     & 10.7      &   --  \\
\hbox{Fe I}  & 6646.93&  2.61    &1.4E$-$32 & --3.991    &  --      &   18.8    \\
\hbox{Fe I}  & 6653.85&  4.15    &1.8E$-$31 & --2.520    &  --      &    8.9    \\
\hbox{Fe I}  & 6663.44&  2.42    &1.3E$-$32 & --2.478     & 122.6      &   --   \\
\hline 
\end{tabular}
\end{table}