\begin{table}%C.6
%\centering
\par
\caption{$850~\mu$m fluxes from observations with the
Submillimetre Common-User Bolometer Array (SCUBA) at the James Clerk
Maxwell Telescope (JCMT), Mauna Kea, Hawaii.\label{DATA:SCUBA}}
$$
\begin{tabular}{llr@{~$\pm$~}ll}
\hline
\hline
No	&Name			&\multicolumn{2}{c}{$F_{850}$ (mJy)}	&Reference\\
\hline
1	&TW~Cam		&11.0	&2.3				&\citet{05DeRuyter}\\
\par
2	&RV~Tau		&50.3	&3.6				&\citet{05DeRuyter}\\
\par
6	&SU~Gem		&7.5	&2.5				&\citet{05DeRuyter}\\
\par
7	&UY~CMa		&2.4	&2.1				&\citet{05DeRuyter}\\
\par
11	&HD~52961		&2.8	&1.9				&new data\\
\par
13	&U~Mon			&181.6	&2.6				&\citet{05DeRuyter}\\
\par
21	&HR~4049		&8.7	&2.8				&new data\\
	&			&10.4	&2.2				&\citet{03Dominik}\\
\par
38	&89~Her		&40.9	&2.4				&new data\\
\par
42	&AC~Her		&99.4	&3.8				&\citet{05DeRuyter}\\
\par
47	&IRAS~20056		&21.8	&1.8				&\citet{02Gledhill}\\\hline
\end{tabular}
$$
\end{table}