\begin{table}%T1
%\centering
\par
\caption{The model's parameters.} \label{mpar}
\begin{tabular}{lllll}
\hline \hline\noalign{\smallskip}
Models                 & $e$ & $V_{\rm w}$ & $U_{\rm w}$ & $\omega$ \\
\noalign{\smallskip} \hline \noalign{\smallskip}
  1                 & 0.5 &  1   & 0.5   & 40--60  \\
  2                 &  0  &  3   &  0    & 45  \\
  3                 & 0.5 &  2   &  0    & 40--60\\
  4                 & 0.5 &  2   &  1    & 40--60 \\
 \noalign{\smallskip} \hline
\end{tabular}
\end{table}