\begin{table}%t7
\caption{Total-to-selective visual extinction $R_{\rm V}$, visual extinction $A_{\rm V}$ and atomic gas-to-dust ratio $N$(\ion{H}{i})/$A_{\rm V}$
for the four reddened LMC lines of sight. \label{tb:gas-to-dust}}
%\centering
\par
%\resizebox{17cm}{!}{
\begin{tabular}{lllll}\hline\hline
                   	& \object{Sk~--69 223} 	& \object{Sk~--69 243} 	& \object{Sk~--67 2} 	& \object{Sk~--68 135} \\\hline
$R_{\rm V}$			&  3.6 or 4.1 		&  3.7       		&  3.6	 		& 4.1           \\
$A_{\rm V}$			&  $0.9\pm0.2$ 		&  $1.2\pm0.3$ 		&  $0.4\pm0.2$		&  
$0.7\pm0.1$   \\
$N$(\ion{H}{i})/$A_{\rm V}$	&  $3.2\pm1.0$		&  
$2.5\pm0.6$  	&  $4.0\pm1.4$		& $3.8\pm0.5$  	\\
\multicolumn{3}{l}{($10^{21}$ mag$^{-1}$ cm$^{-2}$)} 			&   		        &		\\  
\hline
\end{tabular}
%}
\end{table}