\begin{table}%T3
  %\centering
\par
  \caption{Lines detected above 3$\sigma$ in the spectrum of
GRB~011211. \label{tab:lines011211}}
 \begin{tabular}{crrc}
    \hline
    \hline
\par
    $\lambda_{\rm obs}$ &
    $W_{\rm obs}$ (\rm\AA) &
    \rm ID &
    $z_{\rm abs}$ \\
    \hline
3820.0  &  16.6  $\pm$  2.1  & \lya~$\lambda $1215             &  2.1423 \\
3957.0  &   4.7  $\pm$  1.1  & Si~{\sc ii}~$\lambda $1260              &  2.1394 \\
        & \rm blended~~with & S~{\sc ii}~$\lambda $1259	     &\\
4096.9  &   4.6  $\pm$  0.7  & Si~{\sc ii}~$\lambda $1304              &  2.1409 \\
        & \rm blended~~with & O~{\sc i}~$\lambda $1302             &\\
4195.6  &   5.6  $\pm$  0.8  & C~{\sc ii}~$\lambda $1334               &  2.1439 \\
        & \rm blended~~with & C~{\sc ii}$^*$~$\lambda $1335          &\\
4381.7  &   2.9  $\pm$  0.6  & Si~{\sc iv}~$\lambda $1393              &  2.1438 \\
4405.9  &   2.0  $\pm$  0.6  & Si~{\sc iv}~$\lambda $1402              &  2.1409 \\
4797.8  &   3.6  $\pm$  0.5  & Si~{\sc ii}~$\lambda $1526              &  2.1426 \\
4863.4  &   2.2  $\pm$  0.4  & C~{\sc iv}~$\lambda $1548               &  2.1413 \\
4870.9  &   3.7  $\pm$  0.5  & C~{\sc iv}~$\lambda $1550               &  2.1410 \\
5053.7  &   1.7  $\pm$  0.5  & Fe~{\sc ii}~$\lambda $1608              &  2.1420 \\
5251.7  &   3.5  $\pm$  0.5  & Al~{\sc ii}~$\lambda $1670              &  2.1432 \\
5828.3  &   1.7  $\pm$  0.4  & Al~{\sc iii}~$\lambda $1854             &  2.1424 \\
6114.2  &   1.3  $\pm$  0.4  &                                         &\\
7362.8	&   3.1  $\pm$  1.0  & Fe~{\sc ii}~$\lambda $2344              &  2.1408 \\
7485.5  &   6.5  $\pm$  0.8  & Fe~{\sc ii}~$\lambda $2382              &  2.1415 \\
8131.4  &   3.8  $\pm$  1.0  & Fe~{\sc ii}~$\lambda $2586              &  2.1436 \\
8171.4  &   3.5  $\pm$  1.0  & Fe~{\sc ii}~$\lambda $2600              &  2.1426 \\
    \hline
  \end{tabular}
\end{table}