\begin{table}%T3
\caption{Log of spectroscopic observations during 2000.}
\label{tab:log2000}
%\centering
\par
\begin{tabular}{lcccc}
\hline\hline
Date         & Tel & Configuration & Detector & $\lambda$ Range (\AA) \\
\hline
Jul. 17, 2000 & SKI       & grating 1302 l/mm blazed at 5500~\AA  & SITe & 5520--7560 \\
Jul. 18, 2000 & SKI       & grating 1302 l/mm blazed at 5500~\AA & SITe  & 5520--7560 \\
Jul. 19, 2000 & SKI       & grating 1302 l/mm blazed at 5500~\AA & SITe  & 5520--7560 \\
Jul. 20, 2000 & SKI       & grating 1302 l/mm blazed at 5500~\AA & SITe  & 5520--7560 \\
Jul. 21, 2000 & SKI       & grating 1302 l/mm blazed at 4800~\AA  & SITe & 3800--5700 \\
Jul. 22, 2000 & SKI       & grating 1302 l/mm blazed at 4800~\AA  & SITe & 3800--5700 \\
Jul. 25, 2000 & BOL       & BFOSC + gr\#6  & EEV & 3100--5300  \\
Jul. 25, 2000 & BOL       & BFOSC + gr\#7  & EEV & 4200--6700  \\
Jul. 25, 2000 & BOL       & BFOSC + gr\#8  & EEV & 6100--8200  \\
Jul. 26, 2000 & BOL       & BFOSC + gr\#6  & EEV & 3100--5300  \\
Jul. 26, 2000 & BOL       & BFOSC + gr\#7  & EEV & 4200--6700  \\
Jul. 26, 2000 & BOL       & BFOSC + gr\#8  & EEV & 6100--8200  \\
Jul. 27, 2000 & BOL       & BFOSC + gr\#6  & EEV & 3100--5300  \\
Jul. 27, 2000 & BOL       & BFOSC + gr\#7  & EEV & 4200--6700  \\
Jul. 27, 2000 & BOL       & BFOSC + gr\#8  & EEV & 6100--8200  \\
Jul. 28, 2000 & BOL       & BFOSC + gr\#6  & EEV & 3100--5300  \\
Jul. 28, 2000 & BOL       & BFOSC + gr\#7  & EEV & 4200--6700  \\
Jul. 28, 2000 & BOL       & BFOSC + gr\#8  & EEV & 6100--8200  \\
Jul. 29, 2000 & BOL       & BFOSC + gr\#6  & EEV & 3100--5300  \\
Jul. 29, 2000 & BOL       & BFOSC + gr\#8  & EEV & 6100--8200  \\
Jul. 29, 2000 & BOL       & BFOSC + gr\#9+\#10  & EEV & 3750--8000  \\
Jul. 30, 2000 & BOL       & BFOSC + gr\#8  & EEV & 6100--8200  \\
Jul. 30, 2000 & BOL       & BFOSC + gr\#9+\#10  & EEV & 3750--8000  \\
Oct. 05, 2000 & SKI       & grating 1302 l/mm blazed at 5500~\AA  & SITe  & 5520--7560 \\
Oct. 16, 2000 & SKI       & grating 1302 l/mm blazed at 5500~\AA  & SITe  & 5520--7560 \\
Oct. 17, 2000 & SKI       & grating 1302 l/mm blazed at 4800~\AA  & SITe  & 3800--5700 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}