\begin{table}%T2
%\centering
\par
\caption{Spectroscopic parameters of the new identified lines.}             
\label{t2} 
\begin{tabular}{c c c c }     % 6 columns 
\hline\hline       
\par
Ion & $\lambda$({\AA}) & $\chi$(eV) & log $gf$ \\ 
\hline                     
Zn I& 4810.52& 4.08 & --0.170 \\
Nb I& 4802.44& 0.08 & --1.900\\
Ru I& 4757.84& 0.93 & --0.280\\
Ru I& 4769.30& 0.81 & --1.740\\
Ru I& 4844.56& 1.12 & --0.810\\
Pr II&4801.13& 0.48 & --0.878\\
Pr II&4837.03& 0.20 & --1.464\\
Pr II&4848.52& 0.05 & --1.584\\
Gd I &4758.70& 0.88 & \phantom{--}0.045\\
Hf I &4800.50& 0.70 &--1.210\\
W I& 4843.84 & 0.41 &--0.990\\
\hline                  
\end{tabular}
\end{table}