\begin{table}%T3
\caption{$\alpha$~Cen~B squared visibilities (continued).}
\label{table_alfcenB_2}
%\centerline
{
\begin{tabular}{lccc}
\hline\hline
JD & $B$ (m) & Azim. & $V^{2} \pm$ stat. $\pm$ syst. (\%)\\
\hline
E0-G1$^{{*}}$\\
2~452~462.5836 & 60.441 & 157.57 & 17.02 $\pm$ 0.36 $\pm$ 0.26\\
2~452~462.5870 & 60.544 & 158.40 & 17.01 $\pm$ 0.23 $\pm$ 0.26\\
2~452~462.5905 & 60.645 & 159.26 & 16.80 $\pm$ 0.77 $\pm$ 0.26\\
2~452~462.5949 & 60.767 & 160.35 & 16.05 $\pm$ 0.68 $\pm$ 0.24\\
2~452~465.6268 & 61.541 & 170.27 & 16.76 $\pm$ 1.05 $\pm$ 0.26\\
2~452~470.6203 & 61.621 & 172.05 & 14.94 $\pm$ 0.44 $\pm$ 0.23\\
2~452~470.6234 & 61.650 & 172.82 & 15.59 $\pm$ 0.42 $\pm$ 0.24\\
2~452~470.6278 & 61.687 & 173.92 & 16.70 $\pm$ 0.44 $\pm$ 0.25\\
\hline
B3-M0\\
2~452~770.6605 & 133.838 & 59.85 & 1.379 $\pm$ 0.07 $\pm$ 0.02\\
2~452~770.6656 & 133.277 & 61.33 & 1.356 $\pm$ 0.14 $\pm$ 0.02\\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
$^{{*}}$ E0-G1 measurements
reported by Kervella et~al. (\cite{kervella03b}).
\end{table}