\begin{table}%t3
\caption{Positions and identification of {\it Coronet} radio and X-ray sources.\label{sourceidlist}}
%\centerline
{\begin{tabular}{lll}
\hline\hline
No. & Position (J2000.0) & Source ID$^{a}$ \\
\hline
1  & 19 01 41.6 --36 58 31 & IRS~2 (I)          \\
2  & 19 01 43.3 --36 59 12 & Source 5$^{b}$ \\
3  & 19 01 44.2 --36 58 54 &                    \\ 
4  & 19 01 48.1 --36 57 22 & IRS~5 (I)          \\ 
5  & 19 01 48.5 --36 57 15 &                    \\
6  & 19 01 50.5 --36 56 38 & IRS~6 (T)          \\
7  & 19 01 50.7 --36 58 09 & IRS~1 (I)          \\
8  & 19 01 52.6 --36 57 01 & IRS~9 (I)          \\
9  & 19 01 53.7 --36 57 08 & R CrA (H)          \\
10 & 19 01 55.0 --36 57 16 &                    \\
11 & 19 01 55.3 --36 57 16 & Source 9$^{b}$ \\
12 & 19 01 55.3 --36 57 22 & IRS~7W             \\
13 & 19 01 55.4 --36 57 13 &                    \\
14 & 19 01 56.4 --36 57 28 & IRS~7E (0?)         \\
15 & 19 01 56.5 --36 57 26 &                    \\
\hline
\end{tabular}}
\par
\smallskip
$^{a}$ Types: (0)~=~class~0, (I)~=~class~I, (T)~=~T Tau, (H)~=~HAe.\\
$^{b}$ As defined by \citet{bro87}. \\
\end{table}