\begin{table}%t3
\caption{\label{tab4} SN line velocities.}
%\centerline
{\begin{tabular}{ccccc}
\hline
\hline
SN & Telescope & $v_{{\rm Ca~II}}^a$ & $v_{{\rm S~II}}^b$ & $v_{{\rm Si~II}}^c$ \\ \hline
\object{1999cj} 
& WHT & --12~400 & &   \\
\object{1999ck}
& WHT  &--14~700 & &   \\
\object{1999dr}
& WHT&  &  & --10~350 \\
\object{1999dt}
& WHT&  &  &   \\
\object{1999du} 
& WHT&  &  &   \\
\object{1999dv} 
& WHT&  & --11~200 & --11~300  \\
\object{1999dw} 
& WHT& --17~400 &  &   \\
\object{1999dx}
& WHT& --15~650  & --9850   & \\
\object{1999dy} 
& WHT&  & --11~500 &  \\
\object{1999dz} 
& WHT& --16~900 &  & \\
\object{1999ea} 
& WHT& --15~750 &  &  \\
\object{1999gx} & WHT & --16~200 & & \\
\object{1999du} & NOT & --15~200 & &  \\
\hline
\end{tabular}}
\par
\smallskip
\footnotesize{\hspace*{6mm}Notes:}\\
\hspace*{7mm}\footnotesize{$^a$ Ca H\&K $\lambda 3945$ in km~s$^{-1}$;
typical error is 500 km~s$^{-1}$}.\\
\hspace*{7mm}\footnotesize{$^b$ S~{\sc ii} $\lambda 5640$ in km~s$^{-1}$; typical error is 200 km~s$^{-1}$}.\\
\hspace*{7mm}\footnotesize{$^c$ Si~{\sc ii}$\lambda 6355$ in km~s$^{-1}$; typical error is 200 km~s$^{-1}$}.
\end{table}