\begin{table}
%\centering
\par
%T9
\caption{Oxygen abundances from Triplet lines in a set of comparison stars.}
\begin{tabular}{lccccccccccccccr}%T8
\hline
\hline\noalign{\smallskip}
Star & $T_{\rm eff}$ & $\log {g}$ & $\xi_{\rm t}$ & [Fe/H] & $EW_{1}$ & [O/H]$_{1}$ & [O/H]$_{1}^{\rm NLTE}$ &
 $EW_{2}$ & [O/H]$_{2}$& [O/H]$_{2}^{\rm NLTE}$ & $EW_{3}$ & [O/H]$_{3}$ & [O/H]$_{3}^{\rm NLTE}$ &[O/H]$_{\rm avg}^{\rm NLTE}$ & Instr. \\
 & (K) & (cm~s$^{-2}$) & (km~s$^{-1}$) & & (m\AA) & 7775~\AA & 7775~\AA & (m\AA) & 7774~\AA  & 7774 ~\AA & (m\AA) & 7772~\AA & 7772~\AA & & \\
\hline 
\noalign{\smallskip}
\object{HD~ 52919}&$4740\pm 49 $&$ 4.25\pm0.10 $&$ 1.03\pm0.09 $&$ -0.05\pm0.06 $&   18.1 & 0.06 &--0.07 & 14.7 & 0.06 &--0.05 & 10.8 & 0.06 &--0.03 &$-0.05\pm0.10 $& [3] \\
\object{HD~ 53143}&$5462\pm 54 $&$ 4.47\pm0.07 $&$ 1.08\pm0.07 $&$  0.22\pm0.06 $&   66.7 & 0.24 &--0.04 & 60.1 & 0.29 & 0.04 & 42.6 & 0.30 & 0.11 &$ 0.04\pm0.11 $& [3] \\
\object{HD~ 57095}&$4945\pm 54 $&$ 4.45\pm0.10 $&$ 1.09\pm0.08 $&$ -0.03\pm0.06 $&   32.8 & 0.25 & 0.08 &--     &--     &--     & 24.0 & 0.37 & 0.24 &$ 0.16\pm0.13 $& [3] \\
\object{HD~ 64606}&$5351\pm 68 $&$ 4.62\pm0.07 $&$ 0.92\pm0.19 $&$ -0.71\pm0.09 $&   38.0 &--0.14 &--0.33 & 27.9 &--0.21 &--0.38 & 17.7 &--0.29 &--0.43 &$-0.38\pm0.11 $& [3] \\
\object{HD~ 67199}&$5136\pm 56 $&$ 4.54\pm0.08 $&$ 0.84\pm0.08 $&$  0.06\pm0.06 $&   44.7 & 0.28 & 0.08 & 40.0 & 0.33 & 0.14 & 28.9 & 0.28 & 0.13 &$ 0.12\pm0.10 $& [3] \\
\object{HD~100623}&$5246\pm 37 $&$ 4.54\pm0.05 $&$ 1.00\pm0.06 $&$ -0.38\pm0.05 $&   27.2 &--0.29 &--0.47 & 23.6 &--0.24 &--0.40 & 14.8 &--0.33 &--0.46 &$-0.44\pm0.08 $& [3] \\
\object{HD~102365}&$5667\pm 27 $&$ 4.59\pm0.02 $&$ 1.05\pm0.06 $&$ -0.27\pm0.04 $&   63.4 & 0.39 & 0.10 & 52.0 & 0.37 & 0.11 & 48.1 & 0.49 & 0.26 &$ 0.16\pm0.11 $& [3] \\
\object{HD~102438}&$5639\pm 51 $&$ 4.60\pm0.04 $&$ 1.12\pm0.10 $&$ -0.23\pm0.06 $&   54.1 &--0.16 &--0.42 & 47.4 &--0.12 &--0.36 & 40.0 &--0.04 &--0.25 &$-0.34\pm0.12 $& [3] \\
\object{HD~104304}&$5562\pm 50 $&$ 4.37\pm0.06 $&$ 1.10\pm0.06 $&$  0.27\pm0.06 $&   89.0 & 0.42 & 0.07 & 73.1 & 0.36 & 0.06 & 63.3 & 0.43 & 0.17 &$ 0.10\pm0.10 $& [3] \\
\object{HD~109200}&$5103\pm 46 $&$ 4.47\pm0.07 $&$ 0.75\pm0.07 $&$ -0.24\pm0.05 $&   37.0 & 0.12 &--0.07 & 30.2 & 0.10 &--0.07 & 24.6 & 0.17 & 0.03 &$-0.04\pm0.10 $& [3] \\
\object{HD~115617}&$5577\pm 33 $&$ 4.34\pm0.03 $&$ 1.07\pm0.04 $&$  0.01\pm0.05 $&   61.9 &--0.01 &--0.30 & 56.0 & 0.04 &--0.23 & 40.1 &--0.04 &--0.25 &$-0.26\pm0.07 $& [3] \\
\object{HD~118972}&$5241\pm 66 $&$ 4.43\pm0.10 $&$ 1.24\pm0.08 $&$ -0.01\pm0.08 $&   49.0 & 0.17 &--0.06 & 40.0 & 0.14 &--0.06 & 31.0 & 0.15 &--0.02 &$-0.05\pm0.11 $& [3] \\
\object{HD~125072}&$5001\pm115 $&$ 4.39\pm0.21 $&$ 1.21\pm0.15 $&$  0.24\pm0.11 $&--       &--     &--     & 33.0 & 0.34 & 0.18 & 24.0 & 0.29 & 0.16 &$ 0.17\pm0.18 $& [3] \\
\object{HD~128620}&$5844\pm 42 $&$ 4.30\pm0.04 $&$ 1.18\pm0.05 $&$  0.28\pm0.06 $&   98.0 & 0.24 &--0.15 & 81.2 & 0.17 &--0.16 & 70.7 & 0.23 &--0.06 &$-0.12\pm0.09 $& [3] \\
\object{HD~128621}&$5199\pm 80 $&$ 4.37\pm0.12 $&$ 1.05\pm0.10 $&$  0.19\pm0.09 $&   43.6 & 0.14 &--0.06 & 35.2 & 0.10 &--0.08 & 27.2 & 0.10 &--0.04 &$-0.06\pm0.12 $& [3] \\
\object{HD~135204}&$5332\pm 37 $&$ 4.31\pm0.04 $&$ 0.84\pm0.05 $&$ -0.11\pm0.05 $&   56.8 & 0.18 &--0.09 & 50.2 & 0.21 &--0.04 & 35.1 & 0.12 &--0.07 &$-0.07\pm0.07 $& [3] \\
\object{HD~136352}&$5667\pm 43 $&$ 4.39\pm0.03 $&$ 1.08\pm0.09 $&$ -0.31\pm0.06 $&   75.0 & 0.07 &--0.27 & 68.0 & 0.13 &--0.18 & 46.6 & 0.00 &--0.24 &$-0.23\pm0.08 $& [3] \\
\object{HD~140901}&$5645\pm 37 $&$ 4.40\pm0.04 $&$ 1.14\pm0.05 $&$  0.13\pm0.05 $&   70.6 & 0.07 &--0.24 & 60.5 & 0.06 &--0.21 & 47.5 & 0.05 &--0.17 &$-0.20\pm0.07 $& [3] \\
\object{HD~144628}&$5071\pm 43 $&$ 4.41\pm0.06 $&$ 0.82\pm0.07 $&$ -0.36\pm0.06 $&   22.6 &--0.24 &--0.40 & 17.4 &--0.28 &--0.42 & 13.8 &--0.21 &--0.33 &$-0.38\pm0.09 $& [3] \\
\object{HD~146233}&$5786\pm 35 $&$ 4.31\pm0.03 $&$ 1.18\pm0.05 $&$  0.08\pm0.05 $&   82.2 & 0.07 &--0.28 & 67.6 & 0.01 &--0.29 & 58.5 & 0.08 &--0.18 &$-0.25\pm0.09 $& [3] \\
\object{HD~149661}&$5290\pm 52 $&$ 4.39\pm0.07 $&$ 1.11\pm0.07 $&$  0.04\pm0.06 $&   46.7 & 0.07 &--0.16 & 36.2 &--0.01 &--0.20 & 27.2 &--0.02 &--0.17 &$-0.18\pm0.09 $& [3] \\
\object{HD~150689}&$4867\pm 87 $&$ 4.43\pm0.16 $&$ 1.12\pm0.13 $&$ -0.08\pm0.08 $&   14.0 &--0.28 &--0.39 & 11.0 &--0.29 &--0.39 &  9.0 &--0.20 &--0.28 &$-0.35\pm0.16 $& [3] \\
\object{HD~152391}&$5521\pm 43 $&$ 4.54\pm0.05 $&$ 1.29\pm0.06 $&$  0.03\pm0.05 $&   55.0 &--0.03 &--0.28 & 44.2 &--0.07 &--0.29 & 33.4 &--0.08 &--0.25 &$-0.27\pm0.08 $& [3] \\
\object{HD~154088}&$5414\pm 60 $&$ 4.28\pm0.08 $&$ 1.14\pm0.07 $&$  0.33\pm0.07 $&   67.4 & 0.28 & 0.00 & 59.0 & 0.29 & 0.04 & 47.3 & 0.29 & 0.08 &$ 0.04\pm0.10 $& [3] \\
\object{HD~154577}&$4973\pm 55 $&$ 4.73\pm0.08 $&$ 0.94\pm0.12 $&$ -0.62\pm0.07 $&   20.0 &--0.10 &--0.23 & 14.4 &--0.16 &--0.27 &  9.1 &--0.08 &--0.17 &$-0.22\pm0.12 $& [3] \\
\object{HD~156274}&$5300\pm 32 $&$ 4.41\pm0.04 $&$ 1.00\pm0.05 $&$ -0.33\pm0.05 $&   43.0 &--0.03 &--0.26 & 27.9 &--0.23 &--0.41 & 27.0 &--0.03 &--0.20 &$-0.29\pm0.13 $& [3] \\
\object{HD~165185}&$5942\pm 85 $&$ 4.53\pm0.05 $&$ 1.39\pm0.16 $&$  0.02\pm0.10 $&   96.0 & 0.12 &--0.27 & 82.1 & 0.10 &--0.24 & 70.9 & 0.17 &--0.13 &$-0.21\pm0.12 $& [3] \\
\object{HD~165499}&$5950\pm 45 $&$ 4.31\pm0.02 $&$ 1.14\pm0.08 $&$  0.01\pm0.06 $&   95.7 & 0.09 &--0.32 & 79.4 & 0.03 &--0.32 & 64.4 & 0.03 &--0.26 &$-0.30\pm0.08 $& [3] \\
\object{HD~170493}&$4854\pm120 $&$ 4.49\pm0.23 $&$ 1.36\pm0.20 $&$  0.15\pm0.13 $&   22.0 & 0.10 &--0.03 & 19.1 & 0.14 & 0.03 & 12.4 & 0.05 &--0.04 &$-0.01\pm0.21 $& [3] \\
\object{HD~170657}&$5115\pm 52 $&$ 4.48\pm0.08 $&$ 1.13\pm0.07 $&$ -0.22\pm0.06 $&   33.1 & 0.00 &--0.18 & 24.7 &--0.07 &--0.23 & 20.7 & 0.02 &--0.11 &$-0.17\pm0.11 $& [3] \\
\object{HD~172051}&$5634\pm 30 $&$ 4.43\pm0.03 $&$ 1.06\pm0.05 $&$ -0.20\pm0.04 $&   52.5 &--0.22 &--0.49 & 42.3 &--0.25 &--0.48 & 35.2 &--0.18 &--0.38 &$-0.45\pm0.08 $& [3] \\
\object{HD~177565}&$5664\pm 28 $&$ 4.43\pm0.02 $&$ 1.02\pm0.04 $&$  0.14\pm0.04 $&   68.4 & 0.03 &--0.26 & 63.3 & 0.10 &--0.18 & 50.6 & 0.11 &--0.11 &$-0.18\pm0.10 $& [3] \\
\object{HD~192310}&$5069\pm 49 $&$ 4.38\pm0.19 $&$ 0.79\pm0.07 $&$ -0.01\pm0.05 $&   29.5 & 0.34 & 0.17 & 25.9 & 0.02 &--0.13 & 21.6 &--0.27 &--0.40 &$-0.12\pm0.31 $& [4] \\
\object{HD~219449}&$ 4757\pm102 $&$ 2.71\pm0.25 $&$ 1.71\pm0.09 $&$  0.05\pm0.14$ &  52.2 & 0.41 & 0.12 & 47.5 & 0.45 & 0.18 & 40.2 & 0.48 & 0.24 &$ 0.18\pm0.32 $& [4]\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{16}{l}{\footnotesize\footnotesize{The instruments used to obtain the spectra were: [1] UVES; [2] UES; [3] FEROS; [4] SARG; [5] CORALIE.}}
\label{longtab9}
\end{tabular}
\end{table}