\begin{table}%T3
%\centering
\par
\caption{\label{tab:hiB} Comparison of present calculations of the transition wavenumbers of B$-$X, C$^+$--X, and C$^-$--X electronic band systems of HD with the high-resolution experimental determinations of  \cite{hinn95}   (o$_1$$-$c)  and \cite{dabr76}  (o$_2$$-$c). }
\begin{tabular}{lllllllr} 
\hline 
\hline 
Band system &  $v'$ &  $J'$ &  $v''$ &  $J''$ &     $\sigma$ &  o$_1$$-$c &  o$_2$$-$c \\  
   &    &   &   &   & (cm$^{-1}$)  & (cm$^{-1}$)  & (cm$^{-1}$) \\
\hline 
 B--X  &   12  & 0  & 0  &1  & 102~397.35 &  --2.48 &  --1.99\\  
 &12  &1 & 0 & 0  & 102~506.03&   --2.47&   --3.13\\  
 &12  &1 & 0 & 2 &   102~238.91  & --2.39  & --2.11\\  
 &12 & 2  &0 & 1 &   102~455.64&   --2.57  & --2.17\\  
 &12  &2  &0 & 3 &  102~012.55 &  --2.70 &  --2.40\\  
 &12  &3  &0 & 2  &102~335.82 &  --2.96&   --2.66\\  
 &13  &0 & 0 & 1 & 103~250.31 &  --2.32  & --2.01\\  
 &13  &1 & 0  &0  &  103~358.80  & --2.76 &  --2.62\\  
 &13  &1&  0 & 2& 103~091.68  & --2.37&   --1.82\\  
 &13 & 2 & 0  &1 & 103~308.38   &--2.41 &  --2.12\\  
& 13 & 2 & 0  &3  &  102~865.29   & --2.50 &    --2.15\\  
 &13  &3&  0 & 2 & 103~192.07 &  --0.42  & --0.45 \\  
 &13  &3 & 0  &4 &  102~575.89  & --0.42 &  --0.33 \\
 &13 & 4  &0  &3  & 102~987.85  & --2.75 &  --2.71 \\  
 &13  &4 & 0&  5 & 102~202.72  & --2.60  & --2.76\\  
 &13  &5 & 0 & 4  & 102~733.46  & --7.79 &  --7.51 \\  
 &13  &6 & 0 & 5 &102~410.93  & --1.62 &  --1.72 \\  
 &14 & 0  &0 & 1  &104~081.13  & --2.39 &  --2.36 \\  
 &14  &1  &0 & 0  &  104~188.72  & --2.43  & --2.24 \\  
 &14 & 1  &0 & 2 &  103~921.60  & --2.40  & --1.99 \\  
 &14  &2  &0  &1 & 104~136.13  & --2.52  & --2.48\\  
 &14 &  2 &  0 &  3 & 103~693.04 &  --2.47 &   --2.21\\  
 &14 &  3  & 0 &  2 &  104~013.05  &  --2.50  &  --2.33 \\  
 &14  & 3 &  0   & 4  & 103~396.87  &  --2.44  &  --2.34 \\  
& 14  &4  &0 & 3 &  103~820.63  & --2.67  & --2.54 \\  
 &14  &4 & 0 & 5 &  103~035.50 &  --2.66  & --2.37 \\  
 &14  &5 & 0 & 4  & 103~560.13 &  --3.09  & --2.85 \\  
 &16  &0  &0  &1 &  105~677.68  & --2.55  & --2.71\\  
 &16  &1 & 0 & 0 &  105~784.26 &  --2.53 &  --2.72 \\  
 &16  &1&  0 & 2 & 105~517.14  &  --2.47&   --2.44 \\  
 &16 & 2  &0 & 1  &  105~729.66  &  --2.54 &  --1.77 \\  
 &16  &2&  0   & 3 & 105~286.57  & --2.51 &  --2.31 \\  
 &16 & 3  &0  &2  & 105~603.59  & --2.47&   --3.06 \\  
 &16 & 4&  0 & 3  &  105~407.25  & --2.59 &  --2.45 \\  
 &17  &0 & 0  &1 & 106~444.10   &--3.79  &  --3.94  \\  
& 17&  1&  0 & 0 &  106~549.74  & --3.59  & --4.06  \\  
 &17  &1 & 0 & 2 &  106~282.62 &  --3.58  & --4.08  \\  
 &17  &2 & 0 & 1 & 106~493.55  & --3.44   &--2.61  \\  
 &17  &2 & 0 & 3  &  106~050.46 &  --3.41  &   --   \\  
& 17  &3  &0 & 2 &106~365.41 &  --3.22 &  --3.40  \\  
 &17  &3  &0  &4 & 105~749.23   &--3.14 &  --3.48  \\  
  &17 &  4&  0  &3  &  106~166.55  & --4.25  & --3.62   \\  
 &18  &0 & 0 & 1 &  107~189.71 &  --2.33  & --2.55  \\  
 &18  &1 & 0 & 0 & 107~295.36  & --2.35  & --2.55  \\  
 &18  &1  &0  &2  & 107~028.24  & --2.30  & --2.47  \\ 
& 18  &2 & 0  &1 & 107~238.92  & --2.36  & --2.58  \\  
& 18  &2&  0&  3 &  106~795.83  & --2.33 &  --2.61  \\
&18  &3 & 0 & 2  & 107~110.15  & --2.24  & --2.49  \\  
 &18  &3  &0 & 4 &106~493.97 &  --2.27  & --3.03  \\  
& 18 & 4 & 0 & 3 &106~910.37  & --2.23 &  --2.52  \\
 &18  &5  &0&  4 & 106~641.37 &  --0.17 &  --0.32  \\  
 &18  & 6 &  0 &  5 & 106~307.99  & --1.99  & --2.65  \\  
\hline 
 &19 &  0 & 0  & 1 &  107~914.87 &  --2.50 &  --3.04  \\  
 &19 &  1 &  0 &  0&  108~019.75 &  --2.52  & --3.10  \\  
 &19 & 1 & 0 & 2 & 107~752.63  & --2.44 &  --2.94  \\  
 &19 & 2&  0 & 1  &  107~961.85  &  --2.49 &  --2.96  \\  
 &19 & 2  &0  &3  & 107~518.76   &--2.56 &  --2.96  \\  
 &19  &3 & 0 & 2 &  107~830.98 &  --2.45  & --2.93  \\  
 &19 & 3 & 0 & 4 & 107~214.80 &  --2.43 &  --2.80  \\  
& 19  & 4 &  0 &  3 &  107~628.38  &  --2.53 &  --2.98  \\  
 & 19  &5  &0 & 4 &  107~355.37  & --2.34  & --2.85  \\  
%\end{longtable}
\hline 
 % Band &  v' &  J' &  v" &  J" &     Et &  o1-c &  o2-c \\  
%\hline 
C$^+$--X  &  2  &1 & 0&  0 & 103~202.63 &  --0.55 &  --0.50  \\ 
&  2  &1&  0  & 2& 102~935.51 &  --0.65 &  --0.83 \\ 
  &2 & 2  &0 & 1&103~197.39  & --0.57  & --1.44 \\ 
&  2 & 2&  0  &3 &  102~754.30  & --0.71 &  --0.32 \\ 
&  2  &3 & 0&  2  & 103~141.13  & --0.85 &  --0.53 \\ 
  &2  &3  &0  &4  &  102~524.95  & --0.80 &  --0.73 \\ 
 & 2  &4  &0  &3  &  103~057.40  & --0.76  & --0.71 \\ 
  &2  &4 & 0&  5  & 102~272.27  & --0.61 &  --0.56 \\ 
 & 2 & 5  &0&  4  & 102~910.03 &  --0.58   & 0.05 \\ 
  &2  &5&  0 & 6  &101~960.78  & --0.02   &--0.38 \\ 
  &2 & 6  &0 & 5  &  102~720.33  & --0.55 &  --0.52 \\ 
&  2 & 7 & 0 & 6  &  102~486.54  & --0.25   &--0.39 \\ 
&  4  &1&  0&  0  & 106~732.53  & --0.95 &  --0.94 \\ 
 &4 & 1  &0 & 2  & 106~465.41  & --0.90  & --1.26 \\ 
 & 4  &2 & 0 & 1  &  106~720.87  & --0.95 &  --1.03 \\ 
  &4 & 2&  0 & 3&  106~277.78 &  --0.95 &  --1.03 \\ 
&  4  &3 & 0  &2&  106~658.13 &  --0.92 &  --0.95 \\ 
 & 4 & 3 & 0 & 4 &  106~041.95  & --0.85  & --0.53 \\ 
 & 4  &4  &0  &3  &  106~544.56  & --0.98 &  --1.13 \\ 
 & 4  &4  &0 & 5 &105~759.43  & --0.88 &  --1.21 \\ 
  &4  &5  &0  &4 &  106~380.08  & --0.90  & --1.16 \\ 
 & 4 & 6&  0&  5  &  106~163.43 &  --0.01  & --0.50 \\ 
  &5 & 4 & 0 & 5 &   107~357.78  & --0.90 &  --1.06 \\ 
 & 5 & 5 & 0  &4  &107~963.09  & --1.22  & --1.98 \\ 
%\end{table}