\begin{table}%T3
      	\caption{\label{data_spec_alfosc_pEW}S~Ori~J053825.4$-$024241: {\sc NOT} data.} 
	 %\begin{center}
{
                \begin{tabular}{lr}
            	\hline\hline
            	Line						& {\it pEW} (\AA) \\
            	            	\hline
            	$[$O {\sc i}$]$	$\lambda$6300.3 		& $-$2.5$ \pm$ 1.0 \\	  
H$\alpha$ $\lambda$6562.8	   		& $-$230 $\pm$ 70 \\  Li {\sc i} $\lambda$6707.8	   		& $< $+0.7 \\	  K {\sc i}  $\lambda$7664.9$^{{a}}$	             & $<$+2.0 \\
K {\sc i}  $\lambda$7699.0$^{{a}}$	             & $<$+2.0 \\
Na {\sc i} $\lambda$8183.3$^{{a}}$	             & $<$+2.0 \\
Na {\sc i} $\lambda$8184.8$^{{a}}$	             & $<$+2.0 \\
\hline\\[-3mm]
         \end{tabular}}
	\parbox{5.5cm}{
	 $^{{a}}$ Line measurements affected by fringing.}
	 %\end{center}
	\end{table}