\begin{table}%t5
%\centering
\par
\caption{Parameters representing the best-fit model.\label{tab5}}
\par
\begin{tabular}{ll}
\hline\hline
Parameter & Value\\
\hline
\par
{\it Ionizing source} &\\
{\it Model atmosphere} & Atlas \\
$T_{\rm eff}  $ &39~300 K \\
Log $g$    & 5.0 \\
Luminosity & 9100 $L_{\smallsun}$\\
\\
{\it Nebular lobe}    & \\
Const. density & $N_{\rm H} = 4.45\times 10^3~\rm  cm^{-3}$ \\
Abundance & H     \hskip 1.0cm He    \hskip 0.9cm C    \hskip 1.0cm N \\
          & 12.000\hskip 0.3cm 11.301\hskip 0.6cm 8.420\hskip 0.4cm 8.574 \\
          & O     \hskip 1.0cm Ne    \hskip 0.9cm Si   \hskip 0.9cm S \\
          & 8.340 \hskip 0.4cm 8.041\hskip 0.4cm 7.300 \hskip 0.5cm 7.000\\
          & Cl    \hskip 1.0cm Ar    \hskip 0.9cm K   \hskip 0.8cm Cr \\
          & 5.376 \hskip 0.4cm 6.431\hskip 0.6cm 5.079 \hskip 0.4cm --8.0\\
          & Mn    \hskip 1.0cm Fe   \hskip 0.8cm Co   \hskip 0.8cm  Ni  \\
          & --8.0  \hskip 0.5cm 7.000 \hskip 0.6cm --8.0 \hskip 0.5cm 4.255\\
Size      &$16\arcsec$ (extent)\\
Distance  & 1.30~kpc\\
Covering factor & 0.28\\
inner radius & 2.512e15~cm ($\sim$$0.00081$~pc) \\
outer radius & 3.112e17~cm ($\sim$$0.10$~pc)\\
Filling factor & 0.28\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}