\begin{table}%t4
\caption{Ionic concentrations and chemical abundances in \ngc.
Wavelength in Angstrom for all values of $\lambda$ above 1000, otherwise
in $\mu$m.\label{tab4}}
%\centerline
{\begin{tabular}{lcccccc}
\hline \hline
Ion & $\lambda$ & $I$ & $T$ & $N_{{\rm ion}}$/$N_{{\rm p}}$ 
& ICF & $N_{{\rm el.}}$/$N_{{\rm p}}$\\
\hline
He$^{+}$  & 5875 & 12.0 & 9~000 & 0.080 &  &  \\
C$^{+}$   & 157.6 & $\leq$4.67. & 7~000 & $\leq$1.19(--3) & & \\
C$^{++}$ & 4267 & 0.377 & 10~000 & 4.2(--4) & 1 & $\leq$1.6(--3)  \\
N$^{+}$   & 6584 & 465. & 7~000 & 2.46(--4) & & \\
N$^{+}$  & 122. & 3.61 & 7~000 & 2.67(--4) &  & \\
N$^{++}$  & 57.3 & 9.7 & 12~000 & 4.97(--5) & 1 & 3.0(--4)\\
O$^{+}$  & 3726 & 42. & 7~000 & 2.06(--4)  & & \\
O$^{++}$  & 5007 & 21.5 & 12~000 & 6. (--6) &  &  \\
O$^{++}$  & 51.8 & 6.4 & 12~000 & 2.25(--5) & 1 & 2.3(--4) \\
Ne$^{+}$  & 12.8 & 64. & 8~000 & 1.15(--4) & & \\
Ne$^{++}$ & 15.5 & 4.2. & 12~000 & 4.18(--6)  & &\\
Ne$^{++}$ & 3869 & 1.4 & 12~000 & 1.7(--6)  & 1 & 1.2(--4)\\   
S$^{+}$   & 6731 & 13.5 & 7~000 & 2.04(--6)  & & \\
S$^{++}$  & 6312 & 0.84 & 8~000 & 5.3(--6) &  & \\
S$^{++}$  & 18.7 & 48.1 & 8~000 & 5.82(--6) &  &  \\
S$^{++}$  & 33.5 & 21.0 & 8~000 & 7.09(--6) & 1.2 & 1.0(--5) \\
Ar$^{+}$ & 6.99 & 28.5 & 7~500 & 4.02(--6) &  & \\
Ar$^{++}$ & 7136 & 7.1 & 11~000 & 7.0(--7) &  & \\
Ar$^{++}$ & 8.99 & 8.24 & 11~000 & 1.03(--6) & 1 & 5.0(--6) \\
Cl$^{++}$ & 5538 & 0.45 & 8~000 & 1.3(--7) & 1.4 & 1.8(--7)\\    
Fe$^{+}$ & 25.9 & 2.3 & 7~000 & 6.27(--7) &  & \\
Fe$^{+3}$ & 22.9 & 10.8 & 8~000 & 4.52(--6) & 1.5 & 7.8(--6)\\
Si$^{+}$ & 34.8 & 8.33 & 7~000 & 5.8(--6) & 3: & 1.8(--5) \\  
\hline
\end{tabular}}
\par
\smallskip
Intensities ($I$) given with respect to H$\beta=100$. The colon ":''
indicates an uncertain correction for the missing ionization stages.
\end{table}