\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{Selected XMM-Newton energy bands.
\label{tabband}}
$$    
	  \begin{array}{p{0.3\linewidth}ll}
	     \hline \hline
	     \noalign{\smallskip}
Band  &   {E_{\rm min} \rm [keV]} &  {E_{\rm max} \rm [keV]}  \\
	     \noalign{\smallskip}
	     \hline
	     \noalign{\smallskip}
B1 & 0.2 & 0.5 \\
B2 & 0.5 & 1.0 \\
B3 & 1.0 & 2.0 \\
B4 & 2.0 & 5.0 \\
	     \noalign{\smallskip}
C1 & 0.2 & 5.0 \\
C2 & 5.0 & 8.0 \\
C3 & 8.0 & 12.0 \\
	     \noalign{\smallskip}
	     \hline
	 \end{array}
$$   
\end{table}