\begin{table}%t2
\small
\caption{\label{fits} Results for the broken power law fits 
assuming
galactic\protect absorption ($N_{\rm H} = 1.66\times10^{20}$ cm$^{-2}$). }
\begin{tabular}{cccccc}
\noalign{\smallskip} \hline \hline\noalign{\smallskip}
\multicolumn{1}{c}{Orbit} & \multicolumn{1}{c}{$\Gamma_{\rm soft} $} &
\multicolumn{1}{c}{$E_{\rm brk}$} & \multicolumn{1}{c}{$\Gamma_{\rm hard}$} &
\multicolumn{1}{c}{Norm} & \multicolumn{1}{c}{$\chi^2_{\rm red}$/d.o.f.} \\
\multicolumn{1}{c}{ } &\multicolumn{1}{c}{ } &
\multicolumn{1}{c}{(keV)} &\multicolumn{1}{c}{ } &
\multicolumn{1}{c}{ (1) } & \multicolumn{1}{c}{}\\
\noalign{\smallskip} \hline \noalign{\smallskip}
084 & $2.257\pm0.001$ & $4.00\pm0.17$ &$2.354\pm0.009$ & 0.182 & 1.22/1584\\
546 & $2.400\pm0.009$ & $3.37\pm0.42$ &$2.620\pm0.006$ & 0.108 & 1.69/1671\\
807 & $1.969\pm0.001$ & $4.63\pm0.19$ &$2.027\pm0.006$ & 0.316& 1.58/1900 \\
\noalign{\smallskip}\hline
\end{tabular}
\medskip   
\par
 ~(1): Normalization at 1~keV in ph/keV/cm$^2$/s. \\
\end{table}