\begin{table}%t5
\caption{\label{Tab:DMSAOno}The 39 systems with a DMSA/O entry which do not fulfill the 2 tests assessing the reliability of the
astrometric orbital elements, namely $\xi < 3$ and $\epsilon > 0.4$  and the probability tests at the~0.006\% level (see
text). Columns with "n'' correspond to failed tests. }
%\centering
\par
\begin{tabular}{llllp{6cm}}
\hline\hline
HIP & $\xi$ &  $\epsilon$ & $Pr$ & Rem.\\
\hline
443 & y & y & n \\
5336 & y & n & y \\
10644 & y & y & n \\
10723 & n & y & y \\
12709 & y & n & y \\
12719 & n & y & y & test failing only marginally \\
16369 & n & y & n \\
17296 & n & y & n \\
17440 & y & n & y \\
17932 & y & y & n \\
20070 & n & y & y \\
20087 & n & n & y & DMSA/O solution provides only $a_0$\\
20482 & n & y & n \\
21123 & n & y & y \\
23453 & n & y & y & test failing only marginally \\
23922 & n & n & n & tests failing only marginally; DMSA/O solution from scratch providing a period
different from the \SBneuf\ one\\ 
29982 & n & n & y \\
30501 & n & y & n \\
31205 & n & y & y &  test failing only marginally \\
32761 & y & y & n &  test failing only marginally \\
49841 & y & n & y \\
52419 & n & y & n & DMSA/O solution from scratch providing a period
different from the \SBneuf\ one \\
56731 & y & n & y & test failing only marginally\\
58590 & n & y & n \\
59459 &  n & y & n & test failing only marginally \\
59468 & y & y &n \\
59856 &  n & n & n & test failing only marginally \\
68682 & y & n & y \\
75695 & y & n & y \\
76267 & n & y & n \\
80166 & n & y & n & tests failing only marginally\\
81023 & n & y & y \\
89808 & n & y & y \\
92175 & n & y & n & test failing only marginally \\
92818 & y & y & n & test failing only marginally \\
99675 & y & n & y \\
109554 & n & y & n & test failing only marginally\\
110130 & y & n & y \\
113860 & y & n & y \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}