\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption{Characteristics of the multi-sinusoidal fit of individual
runs of observations of BG CMi (continuation of Table~\ref{tab2}).\label{tab3}}
\begin{tabular}{cccc}
\hline\hline
$T_{07}-2~400~000$&$\langle I\rangle$&$R_7$&$\Delta m$\\
\hline
$V$ 52635.32067~$\pm$~0.00047& 3.492 &0.320:~$\pm$~0.126\\
$V$ 52638.30276~$\pm$~0.00022& 3.861 &0.444~$\pm$~0.056\\
$V$ 53035.10202~$\pm$~0.00020& 3.536 &0.457~$\pm$~0.055&0\fm46\\
$V$ 53036.19093~$\pm$~0.00021& 3.832 &0.385~$\pm$~0.048&0\fm39\\
$V$ 53053.02230~$\pm$~0.00018& 3.597 &0.433~$\pm$~0.047&0\fm38\\
$V$ 53383.09882~$\pm$~0.00777& 3.508 &$0.284:\pm0.176$\\
$V$ 53384.14518~$\pm$~0.00057& 3.976 &$0.802:\pm0.297$\\
$V$ 53386.06917~$\pm$~0.00037& 3.524 &$0.561\pm0.126$&0\fm45\\
$V$ 53405.04680~$\pm$~0.00043& 3.440 &$0.467\pm0.117$&0\fm44\\
$R$ 53383.09798~$\pm$~0.00078& 277750&$34337\pm14845$\\
$R$ 53384.14560~$\pm$~0.00067& 311765&$57053\pm22282$\\
$R$ 53386.06915~$\pm$~0.00036& 276381&$41497\pm8917$&0\fm47\\
$R$ 53405.04708~$\pm$~0.00044& 267748&$34647\pm8946$&0\fm43\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}