\begin{table}%t5
\caption{\label{sistemerr}Spectrum with $T=5800$~K, log~{\it g}~=~4.25, [Fe/H$]=-1.5$, [S/H$]=-1.10$. Each
Monte Carlo simulation has 500~events.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{lllllll}
\hline
\hline
$T$    & log~{\it g} & [Fe/H] & $\xi$ & $A$(S) & $\sigma_{\rm ran}$ & $\sigma_{\rm sys}$ \\
K    & cgs\\
\hline
5600 & 4.25 & --1.5 & 1.00 & 6.28 & 0.10 & +0.17 \\
5700 & 4.25 & --1.5 & 1.00 & 6.17 & 0.10 & +0.06 \\
5900 & 4.25 & --1.5 & 1.00 & 6.05 & 0.11 & --0.06\\
6000 & 4.25 & --1.5 & 1.00 & 6.00 & 0.11 & --0.11\\
\\                                                       
5800 & 4.00 & --1.5 & 1.00 & 6.03 & 0.10 & --0.08\\
5800 & 4.50 & --1.5 & 1.00 & 6.18 & 0.10 & +0.07 \\
\\                                                       
5800 & 4.25 & --1.0 & 1.00 & 6.34 & 0.10 & +0.23 \\
5800 & 4.25 & --1.3 & 1.00 & 6.14 & 0.08 & +0.03 \\
5800 & 4.25 & --1.4 & 1.00 & 6.12 & 0.09 & +0.01 \\
5800 & 4.25 & --1.6 & 1.00 & 6.10 & 0.09 & --0.02\\
5800 & 4.25 & --1.7 & 1.00 & 6.08 & 0.10 & --0.03\\
5800 & 4.25 & --2.0 & 1.00 & 6.01 & 0.14 & --0.10\\
\\                                                       
5800 & 4.25 & --1.5 & 1.50 & 6.18 & 0.14 & +0.07 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}