\begin{table}%T1
\caption{Sources basic parameters.\label{table1}}
%\centering
\par
\begin{tabular}{cccc}
\hline\hline
Source & $z$ & Log $P_{\rm 408~MHz}$ & $M_V$ \\
 & & (W Hz$^{-1}$) & (mag) \\
\hline
0222+36 & 0.0334 & 23.91 & $-22.3$  \\
0258+35 & 0.0165 & 24.37 & $-21.8$  \\
0648+27 & 0.0414 & 24.02 & $-23.3$  \\
1037+30 & 0.0911 & 25.37 & $-21.7$  \\
1855+37 & 0.0552 & 24.65 & $-23.8$  \\
\hline 
\end{tabular}
%NOTE --
\end{table}