\begin{table}%T4
\caption{Emission line intensities relative to H$\beta$ = 100 obtained
with B\&C spectrograph.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{cccc}
\hline
\hline
Wavelength (\AA)  &   $I_{\rm obs}$($\lambda$)  & $I_{\rm corr}$($\lambda$)  & Identification \\
\hline
3833.8  &  3.14 & 12.88   &   H9 3835.4 \\
3867.1  &  1.67 &  6.37   &   He~{\sc i} (m20) 3867.5 \\
3887.5  &  7.20 & 26.22   &   He~{\sc i} (m2) 3888.7 \\
        &       &   &   H8 3889.1 \\
3968.6  &  6.06 & 20.37   &   H$\epsilon$ 3970.1 \\
4025.5  &  1.15 &  3.48   &   He~{\sc i} (m18) 4026.2 \\
4068.0  &  0.95 &  1.78   &   S~{\sc ii} [m1F] 4068.6 \\
4075.8  &  0.33 &  0.53   &   S~{\sc ii} [m1F] 4076.2 \\
4101.4  &  11.24 & 33.26   &   H$\delta$ 4101.7 \\
4120.5  &  0.19 &  0.45   &   O~{\sc ii} (m20) 4119.2 \\
        &       &   &   O~{\sc ii} (m20) 4120.3 \\
        &       &   &   O~{\sc ii} (m20) 4120.6 \\
        &       &   &   He~{\sc i} (m16) 4121.0 \\
        &       &   &   S~{\sc ii} (m2) 4121.0 \\
4143.8  &  0.30 & 0.85   &   He~{\sc i} (m53) 4143.8 \\
4178.8  &  0.23 &  0.41   &   Fe~{\sc ii} (m28) 4178.9\\
        &    &        &   Fe~{\sc ii} [m21F] 4177.2 \\
        &    &      &   Fe~{\sc ii} [m23F] 4179.0 \\
4233.4  &  0.12 &  0.17   &   Fe~{\sc ii} (m27) 4233.2 \\
4245.0  &  0.14 &  0.26   &   Fe~{\sc ii} [m21F] 4244.8 \\
4288.0  &  0.20 &  0.38   &   Fe~{\sc ii} [m7F] 4287.4 \\
4341.3  &  24.40 & 54.89   &   H$\gamma$ 4340.5 \\
4364.0  &  4.12 & 15.03   &   O~{\sc iii} [m2F] 4363.2 \\
4388.6  &  0.51 &  0.99   &   He~{\sc i} (m51) 4387.9 \\
4416.3  &  0.46 &  0.83   &   Fe~{\sc ii} (m27) 4416.8 \\
        &       &   &   Fe~{\sc ii} [m6F] 4414.5 \\
        &       &   &   Fe~{\sc ii} [m6F] 4416.3 \\
4472.7  &  3.68 &  6.68   &   He~{\sc i} (m14) 4471.7 \\
4490.9  &  0.08 &  0.21   &   Fe~{\sc ii} [m6F] 4488.8 \\
        &       &   &   Fe~{\sc ii} (m37) 4491.4 \\
4520.8  &  0.26 &  0.36   &   Fe~{\sc ii} (m37) 4520.2 \\
        &       &   &   Fe~{\sc ii} (m38) 4522.6 \\
4554.3  &  0.23 &  0.38  &   S~{\sc iii} (m2) 4552.7 \\
4584.7  &  0.22 &  0.33   &   Fe~{\sc ii} (m37) 4582.8 \\
        &       &   &   Fe~{\sc ii} (m38) 4583.8 \\
        &       &   &   Fe~{\sc ii} (m26) 4584.0 \\
4596.3  &  0.16 & 0.22   &   Fe~{\sc ii} (m37) 4595.7 \\
4608.1  &  0.23 & 0.37   &   N~{\sc ii} (m5) 4607.2 \\
4630.8  &  0.17 & 0.27    &   Fe~{\sc ii} (m37) 4629.4 \\
        &       &   &   N~{\sc ii} (m5) 4630.5 \\
4641.7  &  0.11 & 0.20    &   N~{\sc iii} (m2) 4640.6 \\
        &       &   &   O~{\sc ii} (m1) 4641.8 \\
        &       &   &   N~{\sc iii} (m2) 4641.9 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}