\begin{table}%t4
\caption{Integrated flux densities ({\it FD}) of OA184.\label{tab4}}
%\centerline
{\begin{tabular}{cccc}
\hline
\hline
Freq. &Beamwidth&{\it FD} & References\\
MHz   &arcmin   &~Jy               & \\
\hline
  38.0 & 45 $\times$ 45 & 70.0* $\pm$ 20.0&  Haslam \& Salter (1971)\\
 102.0 & 48 $\times$ 25 & 37.0 $\pm$ 6.0 &  Kovalenko et~al. (1994)\\
 408.0 &3.4 $\times$ 5.1& 10.7 $\pm$ 1.0 & this paper\\
 408.0 & 45 $\times$ 45 & 15.5 $\pm$ 4.0 &  Haslam \& Salter  (1971)\\
 610.0 & 15 $\times$ 15 & 13.5 $\pm$ 1.5 &  Dickel \& Yang (1965)\\
 1420.0& 1 $\times$ 1.4 & 9.0  $\pm$ 0.5 &  Routledge et~al. (1986)\\
 1420.0& 1 $\times$ 1.5 & 7.8  $\pm$ 0.3 & this paper\\
 2695 & 3.4 $\times$ 3.4& 6.9  $\pm$ 0.7 & see text \\
 2700.0& 5 $\times$ 5   & 6.0  $\pm$ 2.2 &  Willis  (1973)\\
\hline
\end{tabular}}\medskip
\par
*Corrected using scale correction
of Roger et~al. (1973). 
\end{table}