\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{Details of the GMRT observations for A3562 and SC~1329--313.\label{tab:obs}}
\begin{tabular}{ccccccccc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
Frequency & Bandwidth  & RA$_{J2000}$ & Dec$_{J2000}$ & Primary beam  & {\it FWHM}, PA   & $u-v$ range & Obs. time &  rms     \\
  MHz &  MHz   &  h,m,s  & $^\circ$, \arcmin, \arcsec &   \arcmin      &  (full array)  &   k$\lambda$ & h   
      &    mJy b$^{-1}$ \\
          &            &            &                               &                   & 
          \arcsec, $^\circ$ &        &   &                         \\
\hline\noalign{\smallskip}
240   &   8     &  13 33 30 & --31 41 00 & 108    & 17.4 $\times$ 11.5, 11&    {\bf $\sim $$0.05 {-} 20$} & 7   &  0.80     \\
332   &   16     &  13 33 30 & --31 41 00 &  87    & 15.0 $\times$ 8.0, 26 &  {\bf $\sim $$0.10 {-} 30 $} &  7   & 0.30 \\
610   &   8     &  13 33 30 & --31 41 00 &  43    &  7.3 $\times$ 5.00, 7 &    {\bf $\sim $$0.15 {-} 50$} & 7   &  0.15\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}