\begin{table} %t3
%\centering
\par
 \caption{2MASS, SofI and UFTI photometry of the newly found companions. The
2MASS photometry of HD~213240~C and HD~196050~B are consistent with our SofI photometry.
HD~114729~B is still slightly contaminated. The closest detected companion HD~16141~B is badly
contaminated by more than 1.5~mag.}
\label{magnitudes}
\begin{tabular}{lcccc}
\hline\hline
Companion & Band & $m_{\rm 2MASS}$ & Camera & $m_{\rm SofI/UFTI}$\\
\hline
HD~16141~B   & $J$       & ~~~$9.271\pm0.136$ & --    &      --               \\
Sep.~$\sim$~6$''$ & $H$       & ~~~$8.472\pm0.325$ & UFTI &      $10.062\pm0.049$\\
               & $K_{\rm S}$ & ~~~$8.766\pm0.124$ & --    &      --               \\
\hline
HD~114729~B  & $J$       &      $10.111\pm0.069$ & SofI &      $10.768\pm0.039$\\
Sep.~$\sim$~8$''$ & $H$       & ~~~$9.718\pm0.067$ & SofI &      $10.255\pm0.047$\\
               & $K_{\rm S}$ & ~~~$9.517\pm0.046$ & SofI &      $10.008\pm0.077$\\
\hline
HD~196050~B   & $J$       &      $10.619\pm0.043$ & SofI &      $10.777\pm0.042$\\
Sep.~$\sim$~11$''$ & $H$       &      $10.158\pm0.037$ & SofI &      $10.066\pm0.057$\\
                & $K_{\rm S}$ & ~~~$9.835\pm0.030$ & SofI & ~~~$9.843\pm0.079$\\
\hline
HD~213240~C   & $J$       &      $12.362\pm0.025$ & --    &      --               \\
Sep.~$\sim$~96$''$ & $H$       &      $11.742\pm0.026$ & SofI &      $11.789\pm0.090$\\
                & $K_{\rm S}$ &      $11.465\pm0.025$& --    &      --               \\
\hline 
\end{tabular}
\end{table}