\begin{table}%t1
\caption{\label{main_tab}Infrared and radio  data (all in~mJy) for the FIRBACK identified sources, 
together with  infrared  colors.}
\par
%\centerline
$${
\begin{tabular}{cr@{$~\pm~$}lccr@{$~\pm~$}lr@{$~\pm~$}lr@{$~\pm~$}lcc}%*{10}{c}}
  \hline  \hline
ID& \multicolumn{2}{c}{ISO 15 $\mic$} & IRAS 60 $\mic$ & IRAS 100 $\mic$ &  \multicolumn{2}{c}{ISO 170 $\mic$}
 & \multicolumn{2}{c}{SCUBA 850  $\mic$} & \multicolumn{2}{c}{VLA 1.4 GHz}& 100/60& 170/100  \\
 \hline 
FN1-000&27.42&4.17&   620~$\pm$~28&  820~$\pm$~63& 837.7&89.7& \multicolumn{2}{c}{}& 4.10$^F$&0.15& 1.32& 1.02 \\ 
FN1-001 &17.45&2.68&260~$\pm$~31&410~$\pm$~99 & 597&72.5&6.1&1.6  &  0.74&0.23& 1.58&1.46\\ 
FN1-002&11.67&1.87 &160~$\pm$~25&340~$\pm$~93& 544.5&68.8& 4.4&1.1 &0.64&0.04& 2&1.6\\ 
FN1-003& 8.94&1.37 & $<$100 & 220~$\pm$~60 & 408.3&59 & \multicolumn{2}{c}{} & \multicolumn{2}{c}{$<$0.75} & $>$2.2 &1.86 \\ 
FN1-004&11.38&1.85 &100~$\pm$~22&300~$\pm$~73& 390.8&57.7& 3.6&1.4 &0.88&0.10& 3.0&1.3 \\ 
FN1-005&4.15&0.65&110~$\pm$~34&300~$\pm$~78& 373.8&56.6&  \multicolumn{2}{c}{}   & \multicolumn{2}{c}{$<$1.00$^F$}& 2.74&1.25 \\ 
FN1-006&11.6&1.78&100~$\pm$~29& 300~$\pm$~82 & 347.6&54.7&   \multicolumn{2}{c}{}  & \multicolumn{2}{c}{$<$1.00$^F$}&3&1.16 \\ 
FN1-007&5.74&0.9&70~$\pm$~25&520~$\pm$~90 & 337.6&54&4.4&1.6&1.04&0.10& 7.4&0.65 \\ FN1-009 &5.71&0.88 & $<$90  & $<$$400$ & 313.1&52.3 & 3.5&1.5 & 1.15&0.07 & &$>$0.78 \\ 
FN1-011&2.78&0.47&$<$78&$<$255 & 304.5&51.6&   \multicolumn{2}{c}{}   & \multicolumn{2}{c}{$<$1.00$^F$} & &$>$1.19 \\ 
FN1-012&3.93&0.61&90~$\pm$~34&$<$400& 302.1&51.4& 1.5&1.6    & 0.31&0.07& $<$4.44   &  $>$0.76\\ 
FN1-014& 2.84&0.48 & 150~$\pm$~19 & 380~$\pm$~57 & 295.2&50.9 &\multicolumn{2}{c}{} & \multicolumn{2}{c}{$<$1.00$^F$} & 2.53 & 0.78 \\ 
FN1-015&2.9&0.48&$<$78 & $<$300 & 294.4&50.9 & 1.4&1.6 & 0.52&0.07& $>$3.77 & $>$0.98   \\ 
FN1-016&7.87&1.20& 160~$\pm$~17&360~$\pm$~92& 289.3&50.5& 1.5&1.2 &1.55&0.07& 2.25&0.8 \\ 
FN1-018&2.77&0.46&$<$105&$<$210& 287.8&50.4&  \multicolumn{2}{c}{}   & \multicolumn{2}{c}{$<$1.00$^F$} &&$>$1.37 \\ 
FN1-020& 2.05&0.37& $<$108.& 230.~$\pm$~76&   283.40&50.1    & \multicolumn{2}{c}{} &   \multicolumn{2}{c}{$<$0.5}& $>$2.62 & 1.23 \\ 
FN1-021& 2.98&0.35& 130~$\pm$~26 & $<$360 & 271.3&49.2& \multicolumn{2}{c}{}& \multicolumn{2}{c}{$<$0.75} &$<$2.77& $>$0.75\\ 
FN1-023&3.44&0.55& $<$69&   $<$294 &269.9&49.2   &\multicolumn{2}{c}{}   &\multicolumn{2}{c}{$<$1.00}  &&   $>$0.92 \\ 
FN1-024&5.02&0.78& $<$84& $<$147& 266.2&48.9& 2.3&1.3 & 0.75&0.04& & $>$1.81 \\ 
FN1-026&9.16&0.23& $<$ 66  &$<$243& 240.6&47.1&   \multicolumn{2}{c}{}   & \multicolumn{2}{c}{$<$1.00}& & $>$0.99 \\ 
FN1-031 &3.74&0.59  & $<$69  & $<$237  & 225.2&46 & 1.9&1.1 & 0.43&0.04 & &$>$0.95 \\ 
FN1-033& 3.62&0.43&  $<$90.&  $<$330 &  224.1&45.9 &\multicolumn{2}{c}{} &     \multicolumn{2}{c}{$<$0.5}&& $>$0.68 \\ 
FN1-035	&4.22&0.67 & $<$63.&  $<$192 &  218.2&45.5	 &   \multicolumn{2}{c}{}  &\multicolumn{2}{c}{$<$0.75} 	&&$>$1.14 \\ 
FN1-038 &2.17&0.38 & &  &  206.9&44.7         & \multicolumn{2}{c}{}    &\multicolumn{2}{c}{$<$1}    & & \\ 
FN1-039&  \multicolumn{2}{c}{}    & $<$57&$<$246 & 205.2&44.5& $-$0.1&2.3  &   0.58&0.05& &   $>$0.83 \\ 
FN1-040&\multicolumn{2}{c}{}& $<$75.&  $<$153&  204.7&44.5&   5.4&1.1&         0.33&0.03&&$>$1.34 \\ 
FN1-041& 4.50&0.72 & $<$69 & $<$243 & 204.2&44.5 &$-$0.1&2.5 & 0.76&0.04 & & $>$0.84 \\ 
FN1-043& 2.47&0.4& $<$78&   $<$225 & 200.6&44.3&  \multicolumn{2}{c}{}   & \multicolumn{2}{c}{$<$0.75} &  
   &  $>$0.89 \\ \hline 
\end{tabular}}$$
\medskip
$^F$  FIRST radio survey.
\end{table}