\begin{table}%t1
\caption{Physical parameters of NGC~4254.}      \label{tab:parameters}
%\centerline
{
\begin{tabular}{lr}
\hline  \hline
Other names  &   M~99  \\
        &  VCC~307 \\
        & ${\rm CGCG~098-144}$  \\
$\alpha$ (2000)$^{a}$ &  12$^{\rm h}18^{\rm m}49.6^{\rm s}$\\
$\delta$ (2000)$^{a}$ &  14$^{\circ}24'59''$ \\
Morphological type$^{a}$ &  Sc \\
Distance to the cluster center ($^{\circ}$) & 3.7\\
Optical diameter $D_{25}$$^{a}$ ($'$) & 5.4\\
$B_{\rm T}^{0}$$^{a}$ & 10.44\\ 
Systemic heliocentric velocity$^{a}$  (km~s$^{-1}$) & 2407 $\pm$ 3\\
Distance $D$ (Mpc) & 17 \\
$V$rot$_{\rm max}$  (km~s$^{-1}$) & 150$^{b}$ \\
Major axis pa & 68$^{\circ}$ $^{b}$\\
Inclination angle & 42$^{\circ}$ $^{b}$ \\
HI deficiency$^{c}$ &  0.17 $\pm$ 0.2\\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
$^{a}$ RC3, de Vaucouleurs et~al. (\cite{q4}). \\
$^{b}$ Phookun et~al. (\cite{q10}).  \\
$^{c}$ Cayatte et~al. (\cite{q2}).
\end{table}