\begin{table} %t1
%\centering
\par
\caption{\label{tab:fg} Apparent gas mass fractions at ${r_{\rm 500}}$ in both EdS and $\Lambda$CDM cosmologies with $h = 0.5$, uncorrected for clumping,  with uncertainties from temperature uncertainties. Temperature measurements are taken from  Lumb et~al. (\cite{Lumb04}) without cooling flow excision.} 
\begin{tabular}{l l l l l l l l l}
\hline\hline 
 Cluster  name & RXJ~0337.7&RXJ~0505.3&RXJ~0847.2&RXJ~1120.1&RXJ~1325.5&RXJ~1334.3&RXJ~1354.2&RXJ~1701.3\\  \hline 
$z$ &0.577 &0.51&0.56&0.60&0.445&0.62&0.551&0.45\\ 
\hline  
$T$ (keV)& 2.6 & 2.5 & 3.62 & 5.45 & 4.15 & 5.2 & 3.66 & 4.5\\  
& $^{\rm +0.4}_{-0.3}$ & $\pm$0.3 & $^{\rm +0.8}_{-0.3}$ & $\pm$0.3 & $^{\rm +0.4}_{-0.3}$ &  
$^{\rm +0.30}_{-0.32}$ & $^{\rm +0.6}_{-0.5}$ & $^{\rm +1.5}_{-1.}$\\ 
\hline
${r_{\rm 500}}$ (EdS) & 0.723 & 0.757 & 0.867 & 1.024 & 1.041 & 0.982 & 0.879 &1.079\\ 
\hline
$f_{\rm gas}$ (EdS) & $0.0782^{\rm +0.009}_{-0.010}$ & $0.0987^{\rm +0.011}_{-0.009}$  & $0.0959^{\rm +0.005}_{-0.015}$  & $0.1054^{\rm +0.006}_{-0.005}$  & $0.0703^{\rm +0.005}_{-0.005}$  & $0.095^{\rm +0.005}_{-0.005}$  & $0.1162^{\rm +0.014}_{-0.013}$  & $0.1016^{\rm +0.025}_{-0.023}$ \\ 
 \hline
${r_{\rm 500}}$ ($\Lambda$CDM) & 1.315 & 1.358 & 1.572 & 1.87 & 1.843 & 1.799 & 1.591 & 1.911\\
\hline
$f_{\rm gas}$ ($\Lambda$CDM) & $0.1109^{\rm +0.014}_{-0.015}$  & $0.1500^{\rm +0.018}_{-0.014}$  & $0.1431^{\rm +0.021}_{-0.025}$  & $0.1495^{\rm +0.009}_{-0.007}$ & $0.1007^{\rm +0.007}_{-0.008}$  & $0.1446^{\rm +0.009}_{-0.007}$  & $0.1825^{\rm +0.025}_{-0.022}$  & $0.1424^{\rm +0.038}_{-0.034}$  \\
\hline  
\end{tabular} 
\end{table}