\begin{table}%t6
%\centering
\footnotesize
\caption{\label{He5875} Fitting parameters for the He~{\sc{i}}~D$_{3}$ line. In addition
the wavelength difference
$\Delta\lambda$ between the narrow component and the broad component is given. The two components
of the multiplet have rest wavelength of 5875.62 and 5875.99~\AA{}  showing the good quality of the
multi-component fit.}
\begin{tabular}[htbp]{ccccccccccc}
\hline\hline
sp& \multicolumn{1}{c}{$A_{\rm n}$} & \multicolumn{1}{c}{$A_{\rm s}$} &
\multicolumn{1}{c}{$A_{\rm b}$} &${\rm \sigma_{n}}$ &${\rm \sigma_{s}}$ &${\rm \sigma_{b}}$& ${\rm \lambda_{n}}$ & ${\rm \lambda_{s}}$ & ${\rm \lambda_{b}}$& ${\rm \Delta\lambda}$ \\  
  & \multicolumn{1}{c}{[e$^{-}$]}& \multicolumn{1}{c}{[e$^{-}$]} & 
\multicolumn{1}{c}{[e$^{-}$]}& [\AA]& [\AA]&[\AA]&[\AA]& [\AA]&[\AA]&[\AA]\\
\hline
1&94~178 $\pm$ 361&16~357 $\pm$ 325&26~978 $\pm$ 254&0.18 & 0.15 &0.86 $\pm$ 0.01&5875.60&5875.97 & 5876.03& 0.43\\
2&59~912 $\pm$ 304&30~378 $\pm$ 266&36~065 $\pm$ 305&0.17&0.20& 1.26&5875.58 & 5875.93 & 5876.72& 1.14\\ 
3&24~563 $\pm$ 197&11~793 $\pm$ 175&12~126 $\pm$ 201&0.16 $\pm$ 0.01&0.20 $\pm$ 0.01&1.10 $\pm$ 0.03&5875.59 $\pm$ 0.01&5875.93 &5876.62 $\pm$ 0.04&1.03\\
4&6698 $\pm$ 94&1411 $\pm$ 60&1326 $\pm$ 95&0.16 $\pm$ 0.01&0.13 $\pm$ 0.01&0.82 $\pm$ 0.08&5875.62&5876.00 $\pm$ 0.02&5876.52 $\pm$ 0.14&0.90\\
5&3886 $\pm$ 76&1327 $\pm$ 61&304 $\pm$ 46&0.15& 0.14 $\pm$ 0.01&0.22 $\pm$ 0.02&5875.59 $\pm$ 0.01&5875.93 $\pm$ 0.02&5876.28 $\pm$ 0.08&0.69\\
6&3590 $\pm$ 71&470 $\pm$ 46&365 $\pm$ 52&0.17 $\pm$ 0.01&0.10 $\pm$ 0.01&0.26 $\pm$ 0.03&5875.61 $\pm$ 0.01&5875.98 $\pm$ 0.03&5876.24 $\pm$ 0.07&0.63\\
7&7666 $\pm$ 112& 2653 $\pm$ 89& &0.18&  0.19& & 5875.62 $\pm$ 0.01&  5875.97 $\pm$ 0.01& & \\
8&15~437 $\pm$ 152&  5765 $\pm$ 121& & 0.16& 0.20 & & 5875.62 $\pm$ 0.01&  5875.98 $\pm$ 0.01& & \\
\hline
\end{tabular}
\normalsize
\end{table}