\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{The non-color-corrected $IRAS~[12]-[60]$ color and the
  near-to-mid IR luminosity ratio $L({\rm NIR})/L({\rm IR})$ of the sample
  sources.
\label{roytable}}
\begin{tabular}{lcc}
\hline\hline
Object & $IRAS~[12]-[60]$ & $L({\rm NIR})/L({\rm IR})$ \\
\hline
\textbf{Group I}     &  & \\
V376 Cas     &      1.42  &    0.22  \\
AB Aur       &      1.50  &    1.73 \\
HD 34282     &      3.04  &    2.65 \\
HD 34700     &      3.45  &    1.83 \\
HD 36112     &      1.75  &    2.08 \\
HD 245185    &      0.24  &    0.46  \\
HD 97048     &      1.81  &    0.57  \\
HD 100453    &      1.84  &    1.06 \\
HD 100546    &      1.00  &    0.27  \\
HD 135344    &      2.94  &    3.47 \\
HD 139614    &      1.65  &    0.88  \\
HD 142527    &      2.51  &    1.81 \\
CD$-$42$^\circ$11721  &      3.05  &    0.25  \\
HD 169142    &      2.50  &    1.00 \\
T Cra        &      2.28  &    0.42  \\
HD 179218    &      0.27  &    0.59  \\
HD 200775    &      2.83  &    0.88  \\
MWC 1080     &      1.98  &    1.79 \\
\hline
\textbf{Group II} &   &	  	   \\
VX Cas       &   $-$0.12  &     0.85  \\
HD 31648     &      0.09  &     2.51 \\
HD 35929     &   $-$1.02  &    21.56 \\
HD 244604    &   $-$0.67  &     2.73 \\
V586 Ori     &   $-$0.29  &     2.06 \\
BF Ori       &      0.47  &     3.23 \\
HD 95881     &   $-$1.97  &     2.69 \\
HD 98922     &   $-$2.03  &     2.42 \\
HD 101412    &   $-$0.70  &     1.80 \\
HD 104237    &   $-$0.49  &     3.55 \\
HD 141569    &      2.50  &     8.99 \\
HD 142666    &   $-$0.16  &     1.73 \\
HD 144432    &   $-$0.29  &     2.28 \\
HR 5999      &   $-$0.85  &     5.40 \\
HD 150193    &   $-$0.96  &     1.63 \\
AK Sco       &      0.85  &     2.63 \\
HD 163296    &      0.41  &     2.42 \\
VV Ser       &   $-$0.39  &     2.80 \\
WW Vul       &   $-$0.10  &     2.38 \\
HD 190073    &   $-$1.44  &     3.37 \\
BD$+$46$^\circ$3471   &      0.27  &     5.39 \\
SV Cep       &   $-$0.39  &     0.68  \\
IL Cep       &   $<$0.71  &  $>$3.16 \\
\hline
\textbf{Group III} &   &  		   \\
Z CMa        &      0.87  &    0.95 \\
MWC 297      &      1.90  &    1.05 \\
LkH$\alpha$ 225 &      1.66  &    0.03  \\
PV Cep       &      1.48  &    0.37 \\
V645 Cyg     &      1.27  &    0.33 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}