\begin{table}%T3
%\centering
\par
\caption{Optimal model parameters for CBS~114 and GD~358.\label{tab3}}
\begin{tabular}{lcrcrcl}
\hline\hline
Parameter                      && CBS~114 && GD~358  && Error      \\ 
\hline
$T_{\rm eff}$~(K)........    && 25~800 && 23~100 && $\pm100$   \\
$M_*\ (M_{\odot}).......$     && 0.630   && 0.630   && $\pm0.005$ \\
$\log(M_{\rm env}/M_*)\ldots$  && $-$2.42 && $-$2.92 && $\pm0.02$  \\
$\log(M_{\rm He}/M_*)\ldots$ && $-$5.96 && $-$5.90 && $\pm0.02$  \\
$\sigma_{\rm P}$~(s)......... && 2.33    && 2.26    && $\cdots$   \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}