\begin{table}%T5
%\centering
\par
\caption{Model parameters from Justtanont et~al. (\cite{Justtanont96}) (JU96), and
the same model adapted to minimum light (the ISO data,
JD~=~2~450~368, phase~0.47) and maximum light (the MIDI data,
JD~=~2~452~804, phase~0.06), dust evaporation scenario). }\label{iso_params}
\begin{tabular}{lrrr}
\hline
\hline
Param.    &  JU96 & Minimum & Maximum \\
\hline
$T_{\rm eff}$ (K)   & 2200 & 2200 & 2100 \\
$R_{\star}$ ($R_{\odot}$) & 862  & 650 & 1100 \\
Dist. (kpc)   & 1.37 & 1.37 & 1.37 \\
\hline
\multicolumn{4}{c}{Superwind}\\
\hline
$R_{\rm{in}}$ ($R_{\star}$)& 7.5 & 7.5 & 20 \\
$R_{\rm{out}}$ (cm) & $8 \times 10^{15}$& $8 \times 10^{15}$& $8
\times 10^{15}$ \\
$\dot{M}$  ($M_{\odot}$/yr)  & $5.5 \times 10^{-4}$ & $5.5 \times
10^{-4}$ & $8.5 \times 10^{-4}$\\
\hline
\multicolumn{4}{c}{AGB wind}\\
\hline
$R_{\rm{in}}$ (cm) & $8 \times 10^{15}$ & $8 \times 10^{15}$ &  $8 \times 10^{15}$\\
$R_{\rm{out}}$ (cm) & $5 \times 10^{18}$& $5 \times 10^{18}$& $5
\times 10^{18}$ \\
$\dot{M}$  ($M_{\odot}$/yr)  & $1. \times 10^{-6}$ & $1.4 \times
10^{-5}$ & $1.4 \times 10^{-5}$\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}