\begin{table}%T2
 \caption{The full astrometric solution for SIPS1259-4336.}
\label{1259Res}
%\centering
\par
\begin{tabular}{cccl}
\hline\hline
Parameter&Fitted value&Error&Units\\
\hline
RA on 01/01/2000 & $12^{\rm h}59^{\rm m}04\fs760$ & 0.047~as& -- \\
Dec on 01/01/2000& $-43^{\circ}36'24\farcs21$ & 0.047~as& -- \\
$\mu_{\alpha}$&1.105&0.004&as/yr\\
$\mu_{\delta}$&$-$0.262&0.004&as/yr\\
$\pi$&276&41&mas\\
$\chi_{\nu}^{2}$&0.65&&\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}