\begin{table}%t5
      \caption{Summary of variability detection and radio flux densities of the monitored sources. Sources with the flag~X were rejected by Londish (\cite{Londish03}) because of high proper motion.}\label{variab}
      %\begin{center}
{
         \begin{tabular}{cccccccc}
            \hline
            \hline
  Source    & Our monitoring & Londish & On line plates & SDSS & \multicolumn{2}{c}{Radio data} &  Flag \\
            &                &         &                &      &  $F(1.4~{\rm GHz})^1$ & $F(8.4~{\rm GHz})^2$         &       \\ 
            &                &         &                &      &   mJy      &   mJy             &       \\
\hline
  1002$-$00 & no	   & no       &  no      & no  &     &           & X \\
  1026$-$00 & no	   & no       &  no      & no  &     &           & X \\
  1036$+$01 & no	   & no       & yes      & no  &     & $\le$0.1 &   \\
  1045$+$00 & no	   & no       &  no      & no  &     &           & X \\
  1053$-$00 & no	   & no       & yes      & no  &     & $\le$0.1 &   \\
  1055$-$01 & no	   & yes      & yes      &  --  & 11  &           &   \\ 
  1106$+$00 & possibly & ?        & no       & no  &     & $\le$0.1 &   \\
  1134$+$00 & no	   & no       & no       & no  &     &           &   \\
  1139$-$02 & no	   & no       & no       & no  &     &           &  \\
  1140$-$00 & no	   & no       & no       & no  &     &           & X \\
  1141$-$00 & possibly & possibly & yes      & yes &     &   3.6     &   \\ 
  1145$-$02 & no	   & no       & no       & no  &     &           & X \\
  1145$+$00 & no	   & no       & no       & no  &     &           &   \\
  1159$-$02 & no	   & no       & no       & no  &     &   0.3     &   \\
  1200$+$00 & no	   & no       & no       & no  &     &           &   \\
  1205$-$00 & no	   & no       & no       & no  &     &           & X \\
  1208$-$00 & no	   & no       & no       & no  &     &           & X \\
  1218$-$01 & yes	   & yes      & yes      & yes & 244 &           &   \\   
  1223$-$01 & no	   & no       & yes      & no  &     &           & X \\
  1234$-$01 & no	   & possibly & no       & no  &     &           &   \\
  1254$-$01 & no	   & no       & no       & no  &     &           &   \\  
  1300$-$02 & no	   & no       & no       & no  &     &           & X \\
  1316$-$00 & no	   & no       & no       & no  &     &           & X \\
  1328$+$00 & no	   & no       & no       & no  &     &           & X \\
  1400$+$00 & no	   & no       & possibly & no  &     &  0.3      & X \\
  1402$-$01 & possibly & possibly & no       & no  &     & $\le$0.1 &   \\
  1409$-$00 & no	   & no       & no       & no  &     &           & X \\
  1410$-$02 & no	   & yes      & yes      & no  &     &           &   \\
  1425$-$01 & no	   & possibly & yes      & yes &  10 &           &   \\  
\hline
\end{tabular}}
{
1. Flux density from NVSS.\\
2. Flux density from Londish et~al. (\cite{Londish02}), Londish (\cite{Londish03}).} 
%\end{center}
\par
\end{table}