\begin{table}%T1
%\centering
\par
\caption{22~GHz line parameters for the new detections.}\label{t1}
\begin{tabular}{l c c c c c c c}
\hline
\hline
Source ($l,b$)&&$\Delta V$&$V_{\rm c}$&$V_{\rm p}$&&$S_{\rm p}$&$S_{\rm i}$ \\
\cline{3-5} &&\multicolumn{3}{c}{(km~s$^{-1}$)} && (Jy) & (Jy~km~s$^{-1}$)  \\
\hline
 20.24$+$0.07 &&  1.1 &       &  57.3  &&   1.7  &   1.3 \\
 21.57$-$0.03 &&      &       &  99.0  &&   1.6  &   1.1 \\
 22.05$+$0.22 &&      &       &  53.4  &&   2.5  &   0.8 \\
 23.19$-$0.38 &&  2.6 &  78.5 &  78.1  &&  31.9  &  22.1 \\
 23.26$-$0.24 &&  5.1 &  57.1 &  55.3  &&   2.3  &   2.8 \\
 23.39$+$0.19 &&  2.1 &       &  72.0  &&   3.3  &   3.5 \\
 23.97$-$0.11 && 42.8 &  52.4 &  32.8  &&   8.8  &  14.2 \\
 24.33$+$0.14 && 54.5 &  85.5 &  61.7  &&   7.4  &  39.6 \\
 24.53$+$0.32 &&  7.1 & 106.0 & 103.3  &&   5.5  &   6.2 \\
 24.93$+$0.08 &&      &       &  47.7  &&   1.1  &   1.3 \\
 25.71$+$0.04 &&      &       &  63.4  &&   1.2  &   0.7 \\
 25.83$-$0.18 && 56.4 &  94.7 &  94.9  && 338.   & 754.  \\
 27.21$+$0.26 &&      &       &  18.6  &&   4.1  &   5.9 \\
 27.36$-$0.16 && 16.5 &  89.5 &  95.7  &&  50.6  & 121.  \\
 27.78$+$0.07 && 33.1 &  85.2 &  69.6  &&   1.1  &   2.3 \\
 28.19$-$0.05 &&  7.4 &  92.7 &  90.7  &&   7.1  &  15.6 \\
 28.40$+$0.07 &&      &       &  40.1  &&   2.6  &   2.6 \\
 28.82$+$0.37 &&  7.3 &  86.8 &  87.2  &&  81.5  &  93.4 \\
 28.85$+$0.50 &&  5.5 &  87.3 &  86.9  &&  12.2  &  29.4 \\
 30.31$+$0.07 &&  4.3 &  46.6 &  47.9  &&   5.6  &   9.3 \\
 30.70$-$0.07 && 46.7 &  76.2 &  54.7  &&   1.9  &  10.8 \\
 30.78$+$0.23 &&  7.6 &  62.9 &  39.1  &&   0.5  &   1.7 \\
 30.79$+$0.20 && 12.4 &  70.8 &  72.0  &&   5.5  &   7.7 \\
 33.64$-$0.21 &&      &       &  56.4  &&   1.2  &   1.5 \\
 36.11$+$0.55 && 10.1 &  76.7 &  72.4  &&   2.5  &   5.0 \\
 37.47$-$0.11 &&  3.8 &  61.7 &  56.7  &&   3.6  &   5.5 \\
 37.60$+$0.42 && 11.1 &  86.3 &  90.2  &&   1.1  &   5.8 \\
 39.10$+$0.48 &&  7.2 &  27.0 &  24.4  &&   1.2  &   3.5 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}