\begin{table}%tA.1
\par
\caption{The best fit column densities (in m$^{-2}$) as measured using model~B. The outflow velocity (in~km~s$^{-1}$) was taken from Table~\ref{tab:1v} or a function of ionization and frozen. The velocity broadening (in km~s$^{-1}$) was also frozen during the fit. In the last two~columns we list the ionization parameter (in 10$^{-9}$~W~m) for which the ion has its maximum column density. The column densities quoted are for those measured in the fit including the broad emission lines (Sect.~\ref{sect:bel}). All ions with uncertain column densities are indicated by * (see Sect.~\ref{sect:id}).}\label{tab:dnh}
%\centering
\par
{
\begin{tabular}{lllrrrllllrr}
\hline \hline
Ion & log $N_{\rm ion}$ & log $N_{\rm ion}$ & $v$ & log $\xi$ & log $U$ & Ion & log $N_{\rm ion}$ & log $N_{\rm ion}$ & $v$ & log $\xi$  & log $U$ \\
& $\sigma$ = 140 & $\sigma$ = 70 &   &   &   &   & $\sigma$ = 140 & $\sigma$ = 70 &   &   &   \\
\hline
\ion{C}{iv}$^{*}$& 21.3 $\pm$ 0.1 & 20.6 $\pm$ 0.4 & 500 & $-$0.65 & $-$2.25 & \ion{Ar}{xiii}$^{*}$ & 19.6 $\pm$ 0.6 & 19.5 $\pm$ 0.5 & 700 & 1.5     & $-$0.10 \\
\ion{C}{v}     & 20.6 $\pm$ 0.2 & 21.2 $\pm$ 0.1 & 530 & 0.1     & $-$1.50 & \ion{Ar}{xiv}$^{*}$  & $<$20.0      & $<$19.5         & 700   & 1.75  & 0.15      \\
\ion{C}{vi}    & 21.2 $\pm$ 0.1 & 21.5 $\pm$ 0.1 & 480  & 1.0    & $-$0.60 & \ion{Ar}{xv}$^{*}$   & $<$20.0      & $<$20.1         & 700   & 1.95  & 0.35      \\
\ion{N}{v}   & $<$19.8 & $<$19.8  & $-$ & $-$0.15 & $-$1.75              & \ion{Ar}{xvi}$^{*}$  & $<$21.7      & 22.1 $\pm$ 0.1  & 800  & 2.30  & 0.70      \\
\ion{N}{vi}    & 20.3 $\pm$ 0.2 & 21.2 $\pm$ 0.2 & 550 & 0.5     & $-$1.10 & \ion{Ar}{xvii}$^{*}$ & $<$20.0      & $<$20.2        & 800  & 2.60  & 1.00     \\
\ion{N}{vii}   & 21.2 $\pm$ 0.2  & 21.7 $\pm$ 0.1 & 320 & 1.35   & $-$0.25 & \ion{Ar}{xviii}$^{*}$& $<$21.2      & $<$20.7        & 800  & 3.05  & 1.45      \\
\ion{O}{iii}$^{*}$   & $<$20.5 & 20.2 $\pm$ 0.4 & 400 & $-$1.7  & $-$3.30 & \ion{Ca}{xi}$^{*}$   & $<$18.8      & 19.2 $\pm$ 0.4  & 600  & 0.70  & $-$0.90   \\
\ion{O}{iv}$^{*}$& 20.3 $\pm$ 0.3 & 20.2 $\pm$ 0.3 & 400 & $-$0.85 & $-$2.45 & \ion{Ca}{xii}$^{*}$  & $<$19.4      & $<$19.5        & 600  & 1.00  & $-$0.60   \\
\ion{O}{v}     & 20.6 $\pm$ 0.2 & 20.9 $\pm$ 0.2 & 530 & $-$0.2  & $-$1.80 & \ion{Ca}{xiii}$^{*}$ & $<$19.6      & 19.3 $\pm$ 0.8  & 700  & 1.40  & $-$0.20  \\
\ion{O}{vi}    & 20.4 $\pm$ 0.2 & 21.0 $\pm$ 0.1 & 380 & 0.3     & $-$1.30 & \ion{Ca}{xiv}$^{*}$  & 19.7 $\pm$ 0.3& 19.6 $\pm$ 0.3  & 700  & 1.60  & 0.00      \\
\ion{O}{vii}   & 21.83 $\pm$ 0.05& 21.94 $\pm$ 0.03& 590 & 0.95  & $-$0.65 & \ion{Ca}{xv}$^{*}$   & $<$18.6      & $<$19.2        & 700  & 2.00  & 0.40       \\
\ion{O}{viii}  & 22.31 $\pm$ 0.04& 22.37 $\pm$ 0.03& 540 & 1.65    & 0.05  & \ion{Ca}{xvi}$^{*}$  & $<$20.2      & $<$19.8        & 800  & 2.25  & 0.65      \\
\ion{Ne}{vii}$^{*}$  & 21.6 $\pm$ 0.1 & $<$20.7       & 500 & 0.35    & $-$1.25 & \ion{Ca}{xvii}$^{*}$ & 20.0 $\pm$ 0.5& $<$19.8        & 800  & 2.40  & 0.80      \\
\ion{Ne}{viii}$^{*}$ & 21.4 $\pm$ 0.1 & 20.3 $\pm$ 0.8 & 500 & 0.9     & $-$0.70 & \ion{Ca}{xviii}$^{*}$& 20.2 $\pm$ 0.4& $<$20.2        & 800  & 2.60  & 1.00      \\
\ion{Ne}{ix}   & 21.3 $\pm$ 0.1 & 20.9 $\pm$ 0.2 & 660 & 1.5     & $-$0.10 & \ion{Ca}{xix}$^{*}$  & $<$20.9      & $<$20.5        & 800  & 2.80  & 1.20      \\
\ion{Ne}{x}    & 21.5 $\pm$ 0.2 & 21.3 $\pm$ 0.1 & 830 & 2.05    & 0.45    & \ion{Ca}{xx}$^{*}$   & $<$20.9      & $<$20.4        & 800  & 3.25  & 1.65     \\
\ion{Na}{vii}$^{*}$  & 21.4 $\pm$ 0.1 & $<$20.3 & 500 & 0.25    & $-$1.35 & \ion{Fe}{iii}$^{*}$  & $<$19.9      & $<$23          & 400  & $-$1.95 & $-$3.55 \\
\ion{Na}{viii}$^{*}$ & $<$20.4       & $<$19.3 & 500  & 0.7    & $-$0.90 & \ion{Fe}{iv}$^{*}$   & $<$19.5      & $<$19.1        & 400  & $-$1.60 & $-$3.20 \\ 
\ion{Na}{ix}$^{*}$   & $<$20.1       & $<$23         & 600 & 1.25    & $-$0.35 & \ion{Fe}{v}$^{*}$    & $<$20.4      & $<$19.9        & 400  & $-$1.30 & $-$2.90 \\
\ion{Na}{x}$^{*}$    & $<$20.2       & 20.1 $\pm$ 0.3 & 700 & 1.7     & 0.10    & \ion{Fe}{vi}$^{*}$   & $<$23        & $<$19.4        & 400  & $-$1.00 & $-$2.60 \\
\ion{Na}{xi}$^{*}$   & $<$20.3       & $<$23         & 700 & 2.3     & 0.70    & \ion{Fe}{vii}$^{*}$  & 19.9 $\pm$ 0.6& $<$19.8        & 500  & $-$0.50 & $-$2.10 \\
\ion{Mg}{vi}$^{*}$   & $<$20.1       & $<$19         & 500 & $-$0.3  & $-$1.90 & \ion{Fe}{viii}$^{*}$ & 20.0 $\pm$ 0.3& $<$19.8        & 500  & $-$0.10 & $-$1.70 \\
\ion{Mg}{vii}$^{*}$  & 20.6 $\pm$ 0.9 & $<$19.7       & 500 & 0.1     & $-$1.50 & \ion{Fe}{ix}   & 20.2 $\pm$ 0.4& 20.97 $\pm$ 0.08& 500  & 0.20    & $-$1.40 \\
\ion{Mg}{viii}$^{*}$ & $<$20.2       & $<$19.8       & 500 & 0.5     & $-$1.10 & \ion{Fe}{x}    & 20.4 $\pm$ 0.1& 20.2 $\pm$ 0.1  & 500  & 0.40    & $-$1.20 \\ 
\ion{Mg}{ix}   & 20.3 $\pm$ 0.2 & 20.3 $\pm$ 0.3 & 560 & 1.0     & $-$0.60 & \ion{Fe}{xi}   & 20.1 $\pm$ 0.2& 19.8 $\pm$ 0.2  & 500  & 0.60    & $-$1.00 \\ 
\ion{Mg}{x}$^{*}$    & $<$20.2       & $<$19.4       & 700 & 1.4     & $-$0.20 & \ion{Fe}{xii}$^{*}$  & 19.7 $\pm$ 0.5& $<$19.7        & 600  & 0.80    & $-$0.80 \\
\ion{Mg}{xi}   & 20.9 $\pm$ 0.2 & 20.4 $\pm$ 0.2 & 500 & 1.9     & 0.30    & \ion{Fe}{xiii} & 19.5 $\pm$ 0.6& 19.4 $\pm$ 0.4  & 600   & 0.95    & $-$0.65 \\ 
\ion{Mg}{xii}  & 21.0 $\pm$ 0.1 & 20.8 $\pm$ 0.1 & 680 & 2.35    & 0.75    & \ion{Fe}{xiv}$^{*}$  & $<$19.7      & 19.3 $\pm$ 0.9  & 700  & 1.15    & $-$0.45 \\
\ion{Al}{vii}$^{*}$  & $<$20.8       & $<$19.9 & 400 & 0.05    & $-$1.55 & \ion{Fe}{xv}$^{*}$   & $<$19.6      & $<$19.0        & 700  & 1.40    & $-$0.20  \\
\ion{Al}{viii}$^{*}$ & 21.1 $\pm$ 0.2 & 20.7 $\pm$ 0.4 & 400 & 0.45& $-$1.15 & \ion{Fe}{xvi}$^{*}$  & $<$18.9      & $<$18.6        & 700  & 1.40    & $-$0.20   \\
\ion{Al}{ix}$^{*}$   & $<$19.6       & $<$19.3       & 600 & 0.9     & $-$0.70 & \ion{Fe}{xvii} & 20.7 $\pm$ 0.2& 20.5 $\pm$ 0.2  & 740  & 1.80    & 0.20    \\
\ion{Al}{xi}$^{*}$   & $<$19.3       & $<$19.5       & 700 & 1.7     & 0.10    & \ion{Fe}{xviii}& 20.3 $\pm$ 0.2& 20.1 $\pm$ 0.2  & 700  & 2.05    & 0.45    \\
\ion{Al}{xii}$^{*}$  & $<$20.0       & $<$19.9       & 700 & 2.05    & 0.45    & \ion{Fe}{xix}  & 20.7 $\pm$ 0.1& 20.5 $\pm$ 0.1  & 800  & 2.25    & 0.65    \\
\ion{Al}{xiii}$^{*}$ & $<$20.3       & $<$20.7       & 800 & 2.45    & 0.85    & \ion{Fe}{xx}   & 20.4 $\pm$ 0.2& 20.4 $\pm$ 0.1  & 800  & 2.40    & 0.80     \\
\ion{Si}{vii}$^{*}$  & 19.7 $\pm$ 1.0 & $<$19.8       & 400 & 0.05    & $-$1.55 & \ion{Fe}{xxi}  & 20.7 $\pm$ 0.2& 20.5 $\pm$ 0.2  & 800  & 2.60    & 1.00     \\
\ion{Si}{viii}$^{*}$ & 19.7 $\pm$ 0.3 & 20.9 $\pm$ 0.1 & 620 & 0.4     & $-$1.20 & \ion{Fe}{xxii} & 20.2 $\pm$ 0.2& 20.3 $\pm$ 0.3  & 800  & 2.75    & 1.15    \\
\ion{Si}{ix}$^{*}$   & 20.0 $\pm$ 0.4 & 21.1 $\pm$ 0.1 & 400 & 0.75    & $-$0.85 & \ion{Fe}{xxiii}& 20.5 $\pm$ 0.2& 20.4 $\pm$ 0.2  & 800  & 2.90    & 1.30    \\
\ion{Si}{x}    & 19.9 $\pm$ 0.2 & 20.0 $\pm$ 0.2 & 790 & 1.05    & $-$0.55 & \ion{Fe}{xxiv} & 20.7 $\pm$ 0.2& 20.8 $\pm$ 0.2  & 800  & 3.10    & 1.50      \\
\ion{Si}{xi}   & 19.7 $\pm$ 0.2 & 19.8 $\pm$ 0.4 & 810 & 1.5     & $-$0.10 & \ion{Ni}{i}$^{*}$    & 20.3 $\pm$ 0.2& 20.4 $\pm$ 0.2  & 400  & $< -$4& $< -$5.6    \\
\ion{Si}{xii}  & 20.6 $\pm$ 0.5 & 20.3 $\pm$ 0.5 & 800 & 1.75    & 0.15    & \ion{Ni}{ii}$^{*}$   & 20.0 $\pm$ 0.3& 20.0 $\pm$ 0.3  & 400  & $< -$4& $< -$5.6 \\ 
\ion{Si}{xiii} & 20.7 $\pm$ 0.1 & 20.5 $\pm$ 0.2 & 660 & 2.2     & 0.60    & \ion{Ni}{iii}$^{*}$  & 20.0 $\pm$ 0.7& $<$20.2        & 400  & $-$1.70 & $-$3.30 \\
\ion{Si}{xiv}  & 20.9 $\pm$ 0.1 & 20.7 $\pm$ 0.2 & 880 & 2.6     & 1.00    & \ion{Ni}{iv}$^{*}$   & $<$20.2      & $<$20.1        & 400  & $-$1.50 & $-$3.10 \\
\ion{S}{vii}$^{*}$   & $<$19.4       & $<$19.3       & 400 & $-$0.2  & $-$1.80 & \ion{Ni}{v}$^{*}$    & $<$19.9      & $<$19.9        & 400  & $-$1.40 & $-$3.00 \\
\ion{S}{viii}  & 19.8 $\pm$ 0.3 & 19.7 $\pm$ 0.2 & 400& 0.2     & $-$1.40 & \ion{Ni}{vi}$^{*}$   & $<$20.0      & 20.1 $\pm$ 0.2  & 400  & $-$1.20 & $-$2.80 \\
\ion{S}{ix}$^{*}$    & 19.9 $\pm$ 0.1 & 19.6 $\pm$ 0.1 & 600 & 0.6     & $-$1.00 & \ion{Ni}{vii}$^{*}$  & 20.3 $\pm$ 0.1& 20.3 $\pm$ 0.1  & 400  & $-$0.95 & $-$2.55 \\ 
\ion{S}{x}$^{*}$     & 20.3 $\pm$ 0.3 & 20.1 $\pm$ 0.2 & 600 & 1.0     & $-$0.60 & \ion{Ni}{viii}$^{*}$ & 19.9 $\pm$ 0.3& 20.1 $\pm$ 0.2  & 500  & $-$0.50 & $-$2.10 \\
\ion{S}{xi}    & 19.7 $\pm$ 0.3 & 19.7 $\pm$ 0.4 & 560 & 1.2     & $-$0.30 & \ion{Ni}{ix}$^{*}$   & 20.2 $\pm$ 0.1& 20.4 $\pm$ 0.1  & 500  & $-$0.05 & $-$1.65 \\
\ion{S}{xii}   & 19.7 $\pm$ 0.3 & 19.8 $\pm$ 0.4 & 620 & 1.45    & $-$0.15 & \ion{Ni}{x}$^{*}$    & $<$19.8      & 20.0 $\pm$ 0.3  & 500  & 0.40    & $-$1.20 \\
\ion{S}{xiii}  & 19.9 $\pm$ 0.9 & 19.7 $\pm$ 0.6 & 700 & 1.8     & 0.20    & \ion{Ni}{xi}$^{*}$   & 20.1 $\pm$ 0.4& 20.8 $\pm$ 0.1  & 600  & 0.70    & $-$0.90\\
\ion{S}{xiv}$^{*}$   & 20.3 $\pm$ 0.3 & $<$20.0       & 700 & 2.15    & 0.55    & \ion{Ni}{xii}$^{*}$  & 20.3 $\pm$ 0.1& 20.4 $\pm$ 0.1  & 600  & 0.90    & $-$0.70 \\ 
\ion{S}{xv}$^{*}$    & $<$20.7       & $<$20.1       & 800 & 2.4     & 0.80    & \ion{Ni}{xiii}$^{*}$ & 20.0 $\pm$ 0.2& 20.0 $\pm$ 0.2  & 600  & 1.10    & $-$0.50 \\
\ion{S}{xvi}$^{*}$   & $<$20.8       & 21.0 $\pm$ 0.4 & 800 & 2.85    & 1.25    & \ion{Ni}{xiv}$^{*}$ & $<$19.7      & 19.5 $\pm$ 0.5  & 700  & 1.25    & $-$0.25 \\
\ion{Ar}{ix}$^{*}$   & 19.5 $\pm$ 0.5 & 19.6 $\pm$ 0.3 & 500 & 0.4& $-$1.20 & \ion{Ni}{xv}$^{*}$   & $<$18.9      & $<$19.3        & 700  & 1.50    & $-$0.10 \\
\ion{Ar}{x}$^{*}$    & 19.9 $\pm$ 0.3 & 19.4 $\pm$ 0.3 & 500 & 0.8     & $-$0.75 & \ion{Ni}{xvi}$^{*}$  & $<$19.4      & 19.7 $\pm$ 0.2  & 700  & 1.40    & $-$0.20 \\
\ion{Ar}{xi}$^{*}$   & 19.9 $\pm$ 0.2 & 19.7 $\pm$ 0.2 & 600 & 1.1    & $-$0.40 & \ion{Ni}{xvii}$^{*}$ & 19.6 $\pm$ 0.4& 20.8 $\pm$ 0.3  & 700  & 1.60    & 0.00    \\
\ion{Ar}{xii}$^{*}$  & 19.3 $\pm$ 0.8 & 19.2 $\pm$ 0.4 & 600 & 1.3     & $-$0.20 & \ion{Ni}{xviii}$^{*}$& 19.7 $\pm$ 0.3& 19.7 $\pm$ 0.3  & 700  & 1.70    & 0.10   \\
\hline
\end{tabular}}
\end{table}