\begin{table}%t1
\caption{Average reddening properties.}\label{tab1}
%%\centerline
\par
{
\begin{tabular}{cccccc}
\hline\hline
&\multicolumn{2}{c}{Blue sequence}&&\multicolumn{2}{c}{Red sequence}\\
\cline{2-3}\cline{5-6}\\
Feature&$\ejh$&$A_{\rm V}$&&$\ejh$&$A_{\rm V}$\\
\hline
North Field&$0.31\pm0.03$&$3.0\pm0.3$&&$1.07\pm0.07$&$10.3\pm0.7$\\
\wA&$0.18\pm0.02$&$1.7\pm0.2$&&$0.71\pm0.05$&$6.8\pm0.5$\\
South Field&$0.18\pm0.02$&$1.7\pm0.2$&&$0.71\pm0.05$&$6.8\pm0.5$\\
\hline
North Field&$0.29\pm0.03$&$2.8\pm0.3$&&$0.96\pm0.07$&$9.2\pm0.7$\\
\wB&$0.14\pm0.02$&$1.3\pm0.2$&&$0.68\pm0.05$&$6.5\pm0.5$\\
South Field&$0.14\pm0.02$&$1.3\pm0.2$&&$0.68\pm0.05$&$6.5\pm0.5$\\
\hline
Sym. Field&$0.24\pm0.03$&$2.3\pm0.3$&&$0.86\pm0.06$&$8.3\pm0.6$\\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
The values in this table are based on the fiducial lines shown in Fig.~\ref{fig9}. We use the relation $A_{\rm V}=9.6~\ejh$.
\end{table}