\begin{table}
%\centering
\par
\caption{Kinematical parameters. 
} 
\label{resulttab2}
%\include{tableapp2}
%\centering
\par
\begin{tabular}{llllllllllllll} 
\noalign{\smallskip}     
\hline 
\hline 
\noalign{\smallskip}    
field & Sp. type        &$v_{\rm hel,1}$&$\sigma{_1}$ & $v_{\rm hel,2}$&$\sigma{_2}$ &
$\mu_{\alpha}\cos\delta$         & $\sigma_{\mu_{\alpha}}$ &
$\mu_{\delta}$ & $\sigma_{\mu_{\delta}}$& &
$U\pm\sigma_U$  & $V\pm\sigma_V$ & $W\pm\sigma_W$ 
\\
      &                  &   \multicolumn{2}{c}{[\kms ] }     &  \multicolumn{2}{c}{[\kms ] }          &
\multicolumn{2}{c}{[mas~yr$^{-1}$]}  & 
\multicolumn{2}{c}{[mas~yr$^{-1}$]}  & & 
\multicolumn{3}{c}{[\kms ]}      
\\
\noalign{\smallskip}    
\hline 
\noalign{\smallskip}    
A001    &K0              &$   +12         $&     2 &$   +13$&     2&  +46.6&    1.1&  --35.2&    1.1&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A007    &K1              &$   -56         $&     2 &$  +115$&     2&  +44.2&    1.5&  --84.6&    2.0&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A010    &K4Ve            &$   +10         $&     1 &$     *$&     *&  +13.7&    1.5&  --13.1&    1.3&UC&$  +1.8 \pm   1.6 $&$  +0.1 \pm   2.8 $&$  +0.9 \pm   1.3 $\\ 
A013    &M4e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +54.0&    2.0&  +20.0&    3.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A028    &G9V             &$    +0         $&     3 &$     *$&     *&  --35.1&    2.9&  --17.7&    2.5&UC&$ +22.0 \pm   6.2 $&$ +10.2 \pm   2.8 $&$  -7.8 \pm   7.7 $\\ 
A030    &M5Ve            &$     *         $&     * &$     *$&     *& +114.0&    2.0& --124.0&    2.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A035    &M0e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&      *&      *&      *&      *&  &$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A036    &K4Ve            &$   +16         $&     3 &$     *$&     *&  --10.2&    5.3&  --12.7&    5.3&UC&$  +7.5 \pm   6.0 $&$  +1.8 \pm   4.9 $&$ -14.4 \pm   6.8 $\\ 
A039    &K4              &$    +8         $&     1 &$   +65$&     1&  +85.7&    1.1&  --50.6&    1.1&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A042    &K2              &$  -238         $&    10 &$  +143$&     9&   +9.2&    3.1&  --42.1&    2.2&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A045    &K3              &$     *         $&     * &$     *$&     *&      *&      *&      *&      *&  &$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A050    &M4e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --30.0&    2.0&  --36.0&    2.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A056    &K1V-IV          &$   +40         $&     1 &$     *$&     *& +129.7&    1.2&  +36.2&    1.1&UC&$ -46.3 \pm  12.8 $&$ -16.9 \pm  10.2 $&$ +16.0 \pm  16.9 $\\ 
A057    &G9V-IV          &$   +16         $&     1 &$     *$&     *&   +7.4&    0.9&   --6.7&    0.9&UC&$  -1.4 \pm   1.5 $&$  -3.1 \pm   3.4 $&$  -2.4 \pm   1.5 $\\ 
A058    &K1Ve            &$   +16         $&     1 &$     *$&     *&  +22.3&    2.0&  --13.8&    1.9&UC&$  -5.3 \pm   2.6 $&$ -18.3 \pm  11.6 $&$  +3.8 \pm   3.6 $\\ 
A063    &K3V             &$   -20         $&    12 &$  +114$&     3&      *&      *&      *&      *&  &$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A064    &M3Ve            &$     *         $&     * &$     *$&     *& +186.7&    3.6& --271.8&    4.0&HI&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A065    &K7Ve            &$   +24         $&     2 &$     *$&     *&      *&      *&      *&      *&  &$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A069    &G4V:          &$   +21         $&     3 &$     *$&     *&  +23.0&    1.4&  --21.6&    1.5&UC&$  -8.6 \pm   2.7 $&$ -18.2 \pm  11.9 $&$  -2.9 \pm   2.2 $\\ 
A071    &K3V:e           &$   +60         $&     2 &$   -20$&     3&  +35.1&    1.6&  --22.1&    1.2&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A072    &G0V             &$   -16         $&     2 &$   +26$&     3&  --57.8&    1.2&  --27.8&    1.2&TY&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A075    &M3e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +46.0&    3.0&  --28.0&    2.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A089    &G5II-III        &$   +26         $&     1 &$     *$&     *&  +26.5&    0.9&   +1.5&    0.9&HI&$ -14.8 \pm   1.6 $&$  -7.0 \pm   0.9 $&$  -0.8 \pm   1.6 $\\ 
A090    &G0V             &$   +17         $&     2 &$     *$&     *&   --1.4&    1.3&   --7.6&    1.3&UC&$  -0.8 \pm   2.4 $&$  +1.2 \pm   1.8 $&$  -5.6 \pm   2.3 $\\ 
A094    &K3V             &$    +9         $&     4 &$     *$&     *&   +1.9&    1.5&   --0.8&    1.5&UC&$  +3.4 \pm   3.1 $&$  +3.6 \pm   1.0 $&$  +2.5 \pm   2.3 $\\ 
A095    &G5V             &$   +18         $&     1 &$     *$&     *&  +43.8&    1.1&  --91.2&    1.3&UC&$  +4.8 \pm   4.4 $&$ -24.8 \pm  13.7 $&$  -7.7 \pm   2.2 $\\ 
A096    &K3V             &$   +19         $&     3 &$     *$&     *&   --0.5&    5.4&   --5.4&    5.4&UC&$  -1.5 \pm   3.8 $&$  -0.4 \pm   4.8 $&$  -6.7 \pm   4.1 $\\ 
A098    &M3Ve            &$   +14         $&     1 &$     *$&     *&      *&      *&      *&      *&  &$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A098    &K5              &$    +6         $&     1 &$     *$&     *& --181.9&    1.0& --141.9&    1.0&TY&$ +16.4 \pm   1.6 $&$  +5.3 \pm   0.3 $&$ -10.2 \pm   1.3 $\\ 
A100    &K4V             &$   +12         $&     1 &$     *$&     *&   --6.8&    1.8&   --3.6&    1.8&UC&$  +3.7 \pm   1.9 $&$  +4.3 \pm   0.9 $&$  -2.7 \pm   1.9 $\\ 
A101    &K3V             &$   +15         $&     1 &$     *$&     *&   --2.1&    1.4&   --4.2&    1.3&UC&$  -0.1 \pm   1.8 $&$  +2.2 \pm   0.8 $&$  -3.9 \pm   1.6 $\\ 
A104    &G5V-IV          &$   +15         $&     1 &$     *$&     *&  +35.0&    4.8&  +21.2&    4.1&UC&$ -19.5 \pm   8.8 $&$  -0.5 \pm   4.4 $&$ +26.2 \pm  14.0 $\\ 
A107    &G4V             &$   +14         $&     3 &$     *$&     *&  +19.9&    2.0&  +38.0&    2.6&UC&$ -18.0 \pm   8.7 $&$ +15.9 \pm   6.0 $&$ +23.1 \pm  12.1 $\\ 
A111    &M4e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +44.0&    5.0&  --36.0&    2.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A115    &K7Ve            &$    -0         $&     3 &$     *$&     *&  +17.8&    6.1&  --25.8&    6.1&UC&$ +11.6 \pm   2.8 $&$  -8.0 \pm   7.1 $&$  +6.3 \pm   2.7 $\\ 
A120    &G7V             &$   +23         $&     3 &$     *$&     *&   --0.6&    1.5&   --6.2&    1.3&UC&$  -6.3 \pm   2.4 $&$  +0.2 \pm   1.9 $&$  -7.9 \pm   2.1 $\\ 
A122    &G3IV            &$   -22         $&     2 &$     *$&     *&   +2.9&    1.4&   --5.5&    1.3&UC&$ +31.1 \pm   3.0 $&$  -5.6 \pm   7.2 $&$ +17.6 \pm   2.9 $\\ 
A123    &M3e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --11.7&    5.8&   --0.1&    5.7&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A127    &M3Ve            &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +36.0&    2.0&  --32.0&    4.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A126    &G0V-IV          &$    +6         $&     1 &$     *$&     *&  --15.2&    1.0&   +1.6&    1.0&UC&$  +9.0 \pm   2.3 $&$ +11.5 \pm   3.5 $&$  -1.7 \pm   3.1 $\\ 
A128    &M3e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +34.0&    2.0&  --30.0&    5.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A130    &K8V:e           &$   +22         $&     3 &$     *$&     *&  +34.0&    1.0&  --68.0&    3.0&US&$  +0.1 \pm   4.1 $&$ -24.1 \pm  13.1 $&$  -8.6 \pm   2.3 $\\ 
A135    &M0e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +42.5&    3.3& --173.0&    3.4&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A138    &M2e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&   --6.0&    5.0&  --28.0&    3.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A138    &M2e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&      *&      *&      *&      *&  &$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A144    &G5III           &$    +0         $&     1 &$     *$&     *&   --6.3&    1.2&  +13.9&    1.3&TY&$  +7.5 \pm   1.8 $&$ +15.0 \pm   1.7 $&$  +8.6 \pm   1.3 $\\ 
A144    &G0V             &$   +50         $&     3 &$     *$&     *&  --22.0&    4.4&  +22.0&    4.4&PP&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A146    &M4e             &$     *         $&     * &$     *$&     *& +132.0&    4.0&   --6.0&    4.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A149    &G0V:          &$   -78         $&     1 &$   +12$&     3&  --10.0&    1.0&  --22.8&    0.9&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A151    &G0V             &$    -7         $&     1 &$     *$&     *& --103.5&    0.9& --111.5&    0.9&UC&$ +24.4 \pm   1.7 $&$  +4.1 \pm   0.2 $&$  -1.9 \pm   1.1 $\\ 
A151    &G5V             &$    -8         $&     1 &$     *$&     *& --114.5&    1.1& --106.4&    1.5&UC&$ +25.3 \pm   1.7 $&$  +5.2 \pm   0.2 $&$  -2.3 \pm   1.1 $\\ 
A155    &M3e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&      *&      *&      *&      *&  &$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A154    &G0V             &$   -15         $&     1 &$     *$&     *&  --85.6&    1.5&  --52.1&    1.5&TY&$ +31.8 \pm   1.8 $&$  +9.1 \pm   0.3 $&$  +0.5 \pm   1.2 $\\ 
A159    &M4Ve            &$     *         $&     * &$     *$&     *& +130.0&    2.0& --374.0&    2.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
A161    &M0Ve            &$   +22         $&     1 &$     *$&     *&  +31.5&    2.1&  --23.9&    2.0&UC&$  -7.4 \pm   1.6 $&$  -6.0 \pm   3.6 $&$  -3.1 \pm   1.5 $\\ 
B002    &K3III           &$   +31         $&     1 &$     *$&     *&   --0.9&    1.6&  --60.7&    1.5&TY&$ -68.1 \pm  27.0 $&$ -56.7 \pm  37.7 $&$  -5.3 \pm  13.0 $\\ 
\hline 
B004    &G5II            &$   +10         $&     3 &$     *$&     *&   --5.7&    1.3&  --36.5&    1.4&TY&$ -94.3 \pm  48.7 $&$-112.4 \pm  60.8 $&$ -49.8 \pm  31.7 $\\ 
B008    &G5              &$   -61         $&     3 &$   +27$&     2&   +5.8&    1.8&  --12.6&    1.9&TY&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B013    &K2Ve            &$   +67         $&     3 &$     *$&     *&  --18.0&    4.0& --140.0&    2.0&US&$ -97.1 \pm  27.7 $&$ -35.9 \pm  35.6 $&$ +11.3 \pm  13.2 $\\ 
B018    &K5Ve            &$   +15         $&     3 &$     *$&     *&  --16.0&    3.0&  --24.0&    2.0&US&$ -10.4 \pm   4.7 $&$  +4.1 \pm   3.9 $&$  +4.7 \pm   4.9 $\\ 
B018    &K9              &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --18.0&    2.0&  --20.0&    4.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B023    &K7e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --42.0&    1.0&  --42.0&    3.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B025    &K7V             &$   +44         $&     3 &$     *$&     *&  --36.4&    3.6& --152.6&    3.7&TY&$ -40.1 \pm   7.2 $&$  -1.2 \pm  10.6 $&$ +15.1 \pm   5.5 $\\ 
B026    &M4e             &$   -12         $&    20 &$     *$&     *&   --8.0&    4.0&  --34.0&    3.0&US&$ +16.7 \pm  16.4 $&$  -4.0 \pm   8.1 $&$  -0.1 \pm   8.8 $\\ 
B034    &G1IV-III        &$   -28         $&     3 &$     *$&     *&   --4.9&    1.0&  --40.9&    1.2&TY&$ +15.3 \pm   3.5 $&$ -33.6 \pm   4.5 $&$ -13.5 \pm   1.9 $\\ 
B039    &K2V             &$   +14         $&     1 &$     *$&     *&  --16.7&    2.2&  --27.8&    2.3&TY&$ -10.5 \pm   5.4 $&$  +2.5 \pm   4.6 $&$  +4.8 \pm   4.6 $\\ 
B049    &K0V             &$    -9         $&     1 &$     *$&     *&  --70.8&    1.0&  +69.5&    1.1&TY&$ +19.2 \pm   1.5 $&$ +10.5 \pm   1.0 $&$  -4.2 \pm   1.0 $\\ 
B054    &G8              &$     *         $&     * &$     *$&     *&   --8.0&    2.0&  --24.0&    4.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B056    &K3IV-III        &$   -60         $&     3 &$     *$&     *&  --14.5&    1.8&   +4.3&    1.9&TY&$ +47.2 \pm   5.1 $&$  -3.9 \pm  10.8 $&$ -52.2 \pm  16.0 $\\ 
B064    &G5II            &$   -35         $&     3 &$     *$&     *&   +6.0&    2.7&  +16.5&    2.7&TY&$+175.4 \pm  72.5 $&$+157.9 \pm  89.0 $&$ +74.2 \pm  53.1 $\\ 
B066    &K0V             &$    +2         $&     3 &$     *$&     *&  --28.4&    3.2&  +28.7&    3.4&TY&$  +9.9 \pm   2.3 $&$ +20.1 \pm   7.3 $&$  -1.5 \pm   5.0 $\\ 
B066    &K9              &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --24.0&    1.0&  +26.0&    2.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B068    &K5e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&   --2.0&    2.0&  --34.0&    1.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B084    &K7              &$     *         $&     * &$     *$&     *&      *&      *&      *&      *&  &$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B086    &K0III           &$   -32         $&     3 &$   +18$&     3&   --8.0&    1.4&  --12.9&    1.5&TY&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B110    &G1              &$  -129         $&     2 &$   +82$&     2&  +12.5&    4.8&  --21.3&    5.0&TY&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B122    &G2IV            &$   -69         $&     2 &$     *$&     *&   +0.0&    4.7&   +0.9&    5.0&TY&$ +66.7 \pm   6.5 $&$ -14.2 \pm  10.3 $&$ -28.6 \pm   8.8 $\\ 
B124    &G5III           &$   -39         $&     3 &$     *$&     *&   +4.2&    1.5&   --4.8&    1.5&TY&$ +39.2 \pm   3.2 $&$ -23.8 \pm   7.4 $&$  -3.8 \pm   5.8 $\\ 
B125    &M5e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&   --6.0&    1.0&  --92.0&    1.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B134    &G5              &$     *         $&     * &$     *$&     *&   +2.3&    3.7&   +5.4&    3.8&TY&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B147    &M2e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +14.0&    1.0&   +2.0&    1.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B160    &G2V             &$   -43         $&     3 &$   +36$&     2&   +7.3&    1.7&  --18.9&    1.7&TY&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B164    &M3              &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +12.0&    2.0&  +38.0&    1.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B174    &G1V             &$   +14         $&     3 &$     *$&     *&  --25.7&    1.9&  --31.3&    1.8&TY&$  -9.9 \pm   2.3 $&$  +1.5 \pm   1.5 $&$  +7.9 \pm   1.7 $\\ 
B183    &K0V             &$    -2         $&     3 &$     *$&     *&  --18.8&    5.8&  --11.0&    5.8&ST&$  +0.6 \pm   7.0 $&$  -1.7 \pm   5.6 $&$  -6.8 \pm   7.7 $\\ 
B185    &K7Ve            &$   -10         $&     3 &$     *$&     *&      *&      *&      *&      *&  &$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B188    &G7III           &$   +16         $&     3 &$     *$&     *&  --18.6&    1.4&   +9.8&    1.5&TY&$  -5.9 \pm   2.1 $&$ +19.2 \pm   1.6 $&$  +5.1 \pm   2.0 $\\ 
B189    &M5e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +86.0&   17.0&  +48.0&    3.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B193    &M3e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --72.0&    2.0& --108.0&    3.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B194    &G0V             &$    -2         $&     1 &$     *$&     *&  +12.2&    1.4&  +22.0&    1.4&TY&$ +14.7 \pm   1.5 $&$  +7.6 \pm   0.9 $&$  +7.3 \pm   1.1 $\\ 
B195    &G5III           &$   -27         $&     3 &$     *$&     *&   +2.9&    2.0&   --1.5&    1.9&TY&$ +32.1 \pm   2.5 $&$  -6.3 \pm   2.4 $&$  -5.1 \pm   2.6 $\\ 
B199    &K4V             &$   +37         $&     2 &$     *$&     *&  --19.7&    5.0&  --40.0&    5.1&PP&$ -22.3 \pm   3.5 $&$ +13.0 \pm   3.8 $&$ +25.7 \pm   2.0 $\\ 
B200    &K8e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&      *&      *&      *&      *&  &$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B205    &G1V             &$   +18         $&     3 &$     *$&     *&  --33.9&    2.7&  --33.1&    2.7&TY&$ -24.2 \pm  10.8 $&$  -9.2 \pm   9.8 $&$  -0.8 \pm   9.5 $\\ 
B206    &K8Ve            &$    +3         $&     3 &$     *$&     *&  --16.0&    2.0&  --26.0&    1.0&US&$  +2.1 \pm   3.6 $&$  -0.1 \pm   3.5 $&$  +6.2 \pm   2.2 $\\ 
B207    &M0e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&      *&      *&      *&      *&  &$          * $&$          * $&$          * $\\ 
B209    &G2II            &$   +23         $&     3 &$     *$&     *& --131.1&    1.8& --104.0&    4.5&TR&$ -36.0 \pm   2.3 $&$  -9.0 \pm   1.6 $&$  -5.1 \pm   1.8 $\\ 
C003    &M4e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --24.4&    9.7&  +15.9&    9.5&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C005    &M0e             &$     *         $&     * &$     *$&     *& --110.0&    2.0&  +10.0&    2.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C006    &K9V             &$   +28         $&     2 &$     *$&     *&  --94.0&    9.0&  +10.0&   23.0&US&$ -16.3 \pm  10.0 $&$ -16.9 \pm   4.2 $&$ +14.4 \pm   6.4 $\\ 
C009    &G8V             &$    +5         $&     1 &$     *$&     *&  --24.1&    1.2&   +2.6&    1.0&UC&$  +2.3 \pm   3.6 $&$  +0.8 \pm   1.6 $&$  +6.2 \pm   2.4 $\\ 
C020    &G9IV            &$   +14         $&     1 &$     *$&     *&  --41.2&    1.3&  --71.1&    1.2&TY&$  +7.7 \pm   0.8 $&$ -29.0 \pm   2.3 $&$  -8.6 \pm   2.4 $\\ 
C024    &K2              &$   -77         $&     6 &$   +89$&     1&  +16.5&    1.9&  --13.6&    1.4&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C046    &M6e             &$     *         $&     * &$     *$&     *& --124.0&    3.0&   +4.0&    5.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C047    &G0V             &$   +22         $&     1 &$     *$&     *&  --51.2&    0.9&  --17.5&    1.0&UC&$ -13.4 \pm   8.7 $&$ -20.7 \pm   6.3 $&$  +5.6 \pm   8.9 $\\ 
C053    &K7e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +42.0&    3.0&  --60.0&    3.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C055    &K3V             &$   +51         $&     3 &$     *$&     *&   --3.2&    1.4&  --20.3&    1.8&UC&$  -1.8 \pm   1.3 $&$ -31.4 \pm   2.8 $&$ +40.3 \pm   2.6 $\\ 
C058    &K5e             &$   -54         $&     3 &$   +73$&     3&   --0.9&    3.9&  --19.5&    2.6&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C060    &M2V             &$    +8         $&     1 &$     *$&     *& --601.9&    1.2& --734.5&    1.1&TY&$  +3.1 \pm   0.6 $&$ -23.4 \pm   1.3 $&$  -8.7 \pm   1.5 $\\ 
C061    &K4e             &$    -4         $&     2 &$   +24$&     3& --153.4&    1.3& +185.3&    1.6&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C071    &G0V:          &$   +42         $&     3 &$     *$&     *&  +18.2&    1.3&   +7.9&    1.0&UC&$  +6.4 \pm   2.6 $&$ -20.7 \pm   2.8 $&$ +41.8 \pm   3.5 $\\ 
C077    &M2e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --80.0&    2.0&  --32.0&    2.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C084    &M2e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +50.0&    5.0&  --50.0&    4.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
\hline 
C095    &K1IV            &$   +42         $&     1 &$     *$&     *& --137.3&    0.4& --119.2&    0.4&TY&$  -8.3 \pm   0.5 $&$ -41.1 \pm   1.4 $&$ +17.9 \pm   1.6 $\\ 
C106    &M2e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --66.0&    4.0&  --14.0&    1.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C120    &M5e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --34.0&    6.0&  +34.0&    3.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C125    &K0IV            &$    +7         $&     1 &$     *$&     *&  +20.0&    1.1&  --57.5&    1.5&UC&$ +57.1 \pm  24.1 $&$ -38.6 \pm  19.8 $&$  -6.6 \pm   9.8 $\\ 
C143    &K2V             &$    +4         $&     1 &$     *$&     *&  --40.5&    1.2&  +14.4&    1.2&UC&$  -3.7 \pm   6.9 $&$  +2.1 \pm   1.5 $&$  +6.4 \pm   2.2 $\\ 
C146    &K8e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --54.0&    1.0&   --6.0&    4.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C147    &M4Ve            &$     *         $&     * &$     *$&     *&      *&      *&      *&      *&  &$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C152    &M4e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +21.8&    8.7&   --2.6&    8.5&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C160    &K7e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --28.0&    4.0&  --54.0&    4.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C162    &M2e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --20.0&    5.7&   --6.9&    5.6&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C165    &K4V             &$    +9         $&     3 &$     *$&     *&      *&      *&      *&      *&  &$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C165    &G1V             &$    +1         $&     3 &$     *$&     *&      *&      *&      *&      *&  &$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C176    &K1V             &$    +4         $&     1 &$     *$&     *&  --30.5&    1.3&  --47.8&    1.2&UC&$  +9.1 \pm   0.7 $&$ -13.1 \pm   7.8 $&$  -3.4 \pm   7.1 $\\ 
C180    &K8Ve            &$   -21         $&     2 &$     *$&     *&  --56.0&    1.0&  --12.0&    2.0&US&$  -0.8 \pm   7.1 $&$ +10.6 \pm   4.5 $&$ -18.8 \pm   5.3 $\\ 
C183    &G5              &$    -2         $&     2 &$  +192$&     3&  --39.1&    1.3&  --17.0&    1.4&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C187    &K6              &$     *         $&     * &$     *$&     *&   --2.6&    8.8&  --11.2&    8.7&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C192    &G0              &$     *         $&     * &$     *$&     *& --303.3&    4.4&  +36.9&    4.4&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
C194    &K1IV-III        &$    +3         $&     1 &$     *$&     *&  +18.9&    1.0&  --70.7&    1.1&TY&$ +41.2 \pm   3.8 $&$ -21.0 \pm   3.3 $&$ -10.0 \pm   2.8 $\\ 
C197    &G5V             &$   +19         $&     1 &$     *$&     *& --178.6&    1.2& --102.9&    1.2&TY&$  -3.8 \pm   0.5 $&$ -21.7 \pm   1.4 $&$  +6.9 \pm   1.6 $\\ 
C200    &K5e             &$    +6         $&     1 &$   +31$&     2&  --46.4&    1.2&  --30.6&    1.2&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
D018    &K1III           &$   +25         $&     1 &$     *$&     *&  --87.1&    1.6&  --80.8&    1.5&TY&$ -17.2 \pm   2.1 $&$ -52.2 \pm   5.1 $&$ +28.8 \pm   2.0 $\\ 
D022    &M1V             &$   +51         $&     1 &$     *$&     *& --792.8&    3.0&  --28.0&    3.0&CA&$ -63.7 \pm   4.9 $&$ -35.1 \pm   2.8 $&$ +42.7 \pm   2.2 $\\ 
D024    &K7V:          &$   -33         $&     1 &$     *$&     *&  +29.4&    1.6&  --34.8&    2.0&UC&$ +27.2 \pm   4.6 $&$  +0.1 \pm   2.1 $&$ -22.8 \pm   2.3 $\\ 
D036    &M3e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --46.2&    5.3&  +59.2&    5.8&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
D037    &G1V-IV          &$   -24         $&     1 &$     *$&     *&  --10.0&    2.8&  --10.9&    3.0&UC&$  +9.6 \pm   5.2 $&$ -16.7 \pm  11.8 $&$ -17.5 \pm   2.2 $\\ 
D053    &K4:V:         &$  +104         $&     1 &$     *$&     *&  +76.7&    0.9&  --21.5&    1.2&UC&$ +25.3 \pm  16.7 $&$ +10.1 \pm   3.6 $&$+116.1 \pm   3.7 $\\ 
D064    &K0              &$   -45         $&     1 &$   +45$&     1&  --17.8&    0.9&   --7.0&    0.7&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
D092    &M3Ve            &$   -34         $&     1 &$     *$&     *& --124.0&    5.0&  --40.0&    2.0&US&$  +7.3 \pm   1.5 $&$  -3.3 \pm   1.6 $&$ -27.7 \pm   2.0 $\\ 
D114    &M5e             &$     *         $&     * &$     *$&     *& --200.0&    2.0& --258.0&    4.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
D114    &M4e             &$     *         $&     * &$     *$&     *& --200.0&    2.0& --258.0&    4.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
D122    &M3e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --36.0&    2.0&  +50.0&    1.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
D123    &M2e             &$    -5         $&     1 &$     *$&     *& --106.5&    5.0&  --62.9&    5.0&NP&$ -12.1 \pm  11.7 $&$ -35.1 \pm  20.4 $&$  -2.5 \pm   3.0 $\\ 
D140    &G8:V:         &$    -2         $&     1 &$     *$&     *&   +6.7&    0.9&  +21.1&    0.7&UC&$  +7.7 \pm   1.7 $&$ +20.7 \pm   7.8 $&$  +3.4 \pm   2.2 $\\ 
D153    &G0V:          &$   +44         $&     1 &$     *$&     *&  --39.6&    0.8&   --4.3&    0.9&UC&$ -33.8 \pm  19.1 $&$ -20.5 \pm  14.0 $&$ +46.4 \pm   2.8 $\\ 
E006    &K1:V:         &$   -39         $&     1 &$   -13$&     2&  +33.7&    2.6&  --42.6&    2.7&TY&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
E008    &M2e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&   --6.0&    7.0&  +18.0&    4.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
E021    &K7:V:         &$   -39         $&     4 &$     *$&     *&   +0.0&    1.0&  +32.0&    2.0&US&$  +4.2 \pm   7.6 $&$ -25.0 \pm   3.0 $&$ -21.7 \pm   3.7 $\\ 
E022    &G1V             &$   -23         $&     1 &$     *$&     *&  --29.6&    1.2&  +39.6&    1.2&TY&$  -4.1 \pm  10.0 $&$ -21.0 \pm   4.5 $&$  -3.4 \pm   2.0 $\\ 
E030    &M2e             &$     *         $&     * &$     *$&     *& +118.0&    5.0& +292.0&    2.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
E044    &K0V             &$   -12         $&     1 &$     *$&     *&  --80.6&    1.2& +105.0&    1.2&TY&$ -11.5 \pm  11.9 $&$ -13.6 \pm   4.9 $&$  +5.4 \pm   3.2 $\\ 
E045    &K0              &$  -125         $&     1 &$   +15$&     1&   --6.9&    2.1&  +14.4&    2.2&TY&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
E055    &M3e             &$     *         $&     * &$     *$&     *& +122.0&    1.0&  --58.0&    6.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
E057    &M5e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --22.0&    3.0&  --58.0&    1.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
E062    &M2e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --38.0&    3.0&  +38.0&    4.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
E066    &K1V:          &$   -59         $&     2 &$     *$&     *&   --6.4&    1.8&  +10.5&    2.0&TY&$ +16.0 \pm   2.3 $&$ -43.7 \pm   1.8 $&$ -26.2 \pm   1.4 $\\ 
E067    &G1IV            &$    -2         $&     1 &$     *$&     *&  --22.0&    1.4& +104.7&    1.4&TY&$ -57.9 \pm  34.4 $&$  -9.5 \pm   7.1 $&$  -2.8 \pm   4.2 $\\ 
E073    &K3e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&   +0.0&    2.0&   +4.0&    1.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
E091    &K0              &$   -17         $&     1 &$   +26$&     2&  --19.5&    2.0&  --16.5&    2.1&TY&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
E093    &K7              &$   -70         $&     1 &$   -12$&     1&  +42.5&    2.1&  --86.0&    2.2&TY&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
E097    &K0              &$   -17         $&     1 &$   +24$&     1&  +34.6&    2.5&  --34.0&    2.7&TY&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
E098    &M5e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  --34.0&    2.0&  +46.0&    3.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
E106    &M5e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +94.0&    3.0&  --30.0&    2.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
E107    &K1III           &$    -9         $&     1 &$     *$&     *&   +0.6&    0.9&   --7.8&    1.0&TY&$ +21.1 \pm   1.6 $&$  -0.5 \pm   1.8 $&$  +3.7 \pm   1.4 $\\ 
E145    &K1e             &$   -79         $&     1 &$   +79$&     1&   +8.0&    5.0&  +40.0&   10.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
E149    &K1              &$   -96         $&     1 &$    -6$&     1&  --16.0&    1.0&   +6.0&    2.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
E154    &G2IV            &$   -17         $&     1 &$     *$&     *&   +8.0&    2.2&   --5.9&    2.3&TY&$ +37.0 \pm  14.4 $&$  +9.1 \pm  10.4 $&$ -23.2 \pm  12.7 $\\ 
E155    &K1              &$  +153         $&     2 &$     *$&     *&      *&      *&      *&      *&  &$          * $&$          * $&$          * $\\ 
\hline 
E170    &M5e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +14.0&    1.0&   --6.0&    4.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
E179    &K4IVe           &$   -39         $&     1 &$     *$&     *&  --18.7&    2.4&  +27.6&    2.5&TY&$ -41.3 \pm  29.9 $&$ -56.0 \pm  15.3 $&$  +9.9 \pm  12.8 $\\ 
E221    &G9III           &$   -16         $&     1 &$     *$&     *&  --65.0&    1.0&  +30.4&    1.2&TY&$  -1.9 \pm   1.5 $&$ -27.5 \pm   2.3 $&$ +23.2 \pm   2.3 $\\ 
E256    &K4V             &$   -26         $&     1 &$     *$&     *&  +90.9&    1.2&  --36.8&    1.2&TY&$ +18.9 \pm   0.4 $&$ -11.5 \pm   1.7 $&$ -12.9 \pm   1.1 $\\ 
E262    &K0V-IV          &$    +9         $&     1 &$     *$&     *&  +28.1&    1.8&   +8.9&    1.9&TY&$  +3.7 \pm   2.8 $&$ +20.9 \pm   4.5 $&$  -3.6 \pm   7.8 $\\ 
F002    &K1IV            &$   +13         $&     1 &$     *$&     *&   --9.9&    0.8&  --41.3&    0.7&UC&$ +30.3 \pm   8.1 $&$  +4.3 \pm   5.9 $&$  -8.8 \pm   5.0 $\\ 
F003    &M3Ve            &$   +61         $&     7 &$     *$&     *& +105.7&    1.5& --147.4&    1.4&UC&$ +32.1 \pm   2.5 $&$ +32.3 \pm   5.5 $&$ -49.7 \pm   5.1 $\\ 
F015    &K2              &$   -92         $&     2 &$   +69$&     1&  +18.2&    1.8&  +15.3&    1.8&TY&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
F019    &M1V             &$   -26         $&    10 &$     *$&     *& +373.9&    2.5&  +99.2&    2.3&TY&$ -30.3 \pm   3.6 $&$ -12.7 \pm   7.5 $&$  +5.5 \pm   5.8 $\\ 
F023    &G8              &$   -58         $&     1 &$   +28$&     1&  +58.4&    1.1&   --0.1&    1.1&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
F027    &K7e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +32.3&    5.6&   --1.7&    5.6&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
F030    &K5V:          &$   -98         $&     1 &$   -53$&     1&  --14.0&    5.3&  --10.8&    5.3&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
F031    &G8              &$   -41         $&     1 &$   +73$&     3&   +4.6&    2.3&  --1.4&    1.7&TR&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
F033    &M5e             &$     *         $&     * &$     *$&     *& +204.0&    3.0&  +68.0&    2.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
F037    &G8              &$  -153         $&     2 &$   +72$&     1&   --7.0&    1.5&  --36.9&    1.7&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
F039    &M4e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +26.0&    5.6&  --33.5&    5.6&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
F040    &M3e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +70.0&    1.0&  --84.0&    4.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
F046    &G8:V:         &$   -25         $&     1 &$     *$&     *&  +16.5&    1.1&  --29.2&    1.2&UC&$  +5.5 \pm   0.6 $&$ -18.2 \pm   2.5 $&$ +15.7 \pm   2.8 $\\ 
F053    &G0              &$     *         $&     * &$     *$&     *&   --3.2&    5.6&  --16.3&    5.6&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
F060    &K1e             &$   -67         $&     1 &$   +57$&     1&   --3.3&    3.3&   +2.6&    3.2&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
F066    &G8V             &$   -30         $&     1 &$     *$&     *&  +18.9&    5.6&   --6.9&    5.6&UC&$ -18.1 \pm  14.9 $&$ -31.9 \pm  10.0 $&$  -2.0 \pm  15.9 $\\ 
F081    &K5              &$     *         $&     * &$     *$&     *&   +0.9&    5.7&   --7.6&    5.6&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
F083    &K1              &$   -39         $&     1 &$   +19$&     1&  --22.0&    1.4&  --31.4&    2.4&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
F087    &G5:V:         &$   -45         $&     1 &$     *$&     *&  +28.0&    1.3&  --28.2&    1.8&UC&$  -8.0 \pm   3.6 $&$ -44.5 \pm   9.9 $&$ +15.8 \pm  11.1 $\\ 
F093    &M2e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +22.8&    5.6&  +16.7&    5.6&UC&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
F094    &K1IV            &$   -27         $&     1 &$     *$&     *&   --5.3&    1.5&   --6.8&    1.5&UC&$ +24.3 \pm  11.1 $&$ -22.4 \pm   5.9 $&$ +24.1 \pm   3.3 $\\ 
F101    &K2V:          &$   +35         $&     2 &$     *$&     *&  +15.6&    1.4&   --7.9&    1.3&UC&$ +13.9 \pm   1.5 $&$ +28.6 \pm   2.1 $&$ -18.8 \pm   2.4 $\\ 
F106    &K0IV            &$   +38         $&     1 &$     *$&     *&   +0.8&    1.5&  --37.2&    2.1&UC&$ +67.7 \pm  25.9 $&$ -25.3 \pm  30.1 $&$ -77.6 \pm  31.0 $\\ 
F110    &M2e             &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +80.0&    1.0&  --70.0&    3.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
F114    &G8V:          &$   +69         $&     3 &$     *$&     *&   +6.9&    2.4&  --17.2&    2.4&UC&$ +27.3 \pm   2.2 $&$ +43.1 \pm   5.7 $&$ -50.2 \pm   5.5 $\\ 
F117    &K8              &$     *         $&     * &$     *$&     *&  +16.0&    1.0&   --8.0&    1.0&US&$          * $&$          * $&$          * $\\ 
F133    &G8V             &$   -17         $&     1 &$     *$&     *&  --13.3&    5.9&   --9.9&    5.9&UC&$ +35.6 \pm  16.8 $&$ -12.2 \pm   6.7 $&$ +18.4 \pm   7.8 $\\ 
F134    &G3IV            &$   -12         $&     1 &$     *$&     *& +273.8&    0.9& +137.1&    0.8&TY&$ -37.9 \pm   1.5 $&$  -2.5 \pm   1.6 $&$  +7.3 \pm   1.2 $\\ 
F140    &K0III           &$   -28         $&     1 &$     *$&     *&  +94.2&    1.0&  --20.8&    1.0&TY&$ -19.1 \pm   1.8 $&$ -30.7 \pm   1.8 $&$  +2.0 \pm   1.9 $\\ 
F142    &K8V             &$    -0         $&     1 &$     *$&     *&  +18.8&    2.8&  +16.6&    2.7&TY&$  +5.4 \pm   1.0 $&$  +6.2 \pm   1.5 $&$  +7.5 \pm   1.4 $\\ 
\hline   
\end{tabular}
\end{table}