\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption{Calibrators used in the VLTI observations.}
\label{table_cal}
\begin{tabular}{lrlcl}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}  
\multicolumn{1}{c}{Star} &
\multicolumn{1}{c}{$\phi$, $\Delta\phi$} &
\multicolumn{1}{c}{Sp. T.}&
\multicolumn{1}{c}{Ref.}  &
\multicolumn{1}{c}{\# Obs.} \\
&
\multicolumn{1}{c}{(mas)} &
&
\multicolumn{1}{c}{(K)} &
\multicolumn{1}{c}{/Scans}\\
\noalign{\smallskip}        
\hline
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{5}{c}{12-Jan.-2002}\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
$\alpha$ Cet   &     	$11.69\pm0.69$ & M1.5III  & 1& 3 / 1310 \\
$\sigma$ Pup   &$6.66\pm0.10$   & K5III     &    2 & 2 / 884\\
1 Pup	   &  	$3.80\pm0.40$   & K5III     &    2 & 3 / 741\\
$\zeta$ Hya     &    $3.10\pm0.20$    & G9II-III  &    2 & 2 / 450 \\
$\alpha$ Hya      &   $9.31\pm0.16$   & K3II-III  &  1,3   & 4 / 649\\
$\alpha$ Ant     &    $3.60\pm0.30$    & K4III     &   2  & 2 / 501\\
$\delta$ Crt      &   $3.10\pm0.20$    & K0III     &   2  & 2 / 541\\
$\epsilon$ Crv      &   $4.99\pm0.23$   & K2III     & 1 & 3 / 1303\\ 
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{5}{c}{2-Oct.-2003}\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
%19 Ari      &     2.37$\pm$0.03 &   M0III   &  4   & 2 / 0\\
HR 7092     &     $2.81\pm0.03$ &   M0III   &  4   & 4 / 941\\
%HR 6862     &     2.59$\pm$0.05 &   K4.5III &  4   & 4 / 680\\
$\eta$ Cet     &     $3.35\pm0.04$ &   K1.5III &  4   & 4 / 1816\\
$\alpha$ Cet     &   	$11.69\pm0.69$  &  M1.5IIIa &  1  & 4 / 1914 \\
$\eta$ Eri     &     $2.50\pm0.12$ &   K1III &  2   & 3 / 1181\\
31 Ori      &     $3.56\pm0.06$ &   K5III   &  4   & 6 / 2124\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\end{tabular}
\begin{flushleft}
References:\\
1)~CHARM Catalogue (Richichi \& Percheron \cite{CHARM});\\ 
2)~VLTI/VINCI Calibrators Catalogue (Percheron et~al. \cite{Per03});\\
3)~VLTI measurement (ESO Press Release 06/2001);\\
4)~Bord\'e et~al. (\cite{Borde02}).
\end{flushleft}
\end{table}