\begin{table}%T4
\caption
{Ionic concentrations and chemical abundances in \ngc.
Wavelength in Angstrom for all values of $\lambda$ above 1000, otherwise
in~$\mu$m.}\label{tab-4}
%\centerline
{
\begin{tabular}{lcccccc}
\hline \hline
Ion & $\lambda$ & $I$ & $T$ & $N_{{\rm ion}}$/$N_{{\rm p}}$ 
& ICF & $N_{{\rm el.}}$/$N_{{\rm p}}$\\
\hline
He$^{+}$  & 5875 & 9.6 & 11~000 & 0.069 &  &  \\
He$^{++}$  & 4686 & 45. & 12~500 & 0.038 & 1 & 0.107 \\
C$^{+}$   & 2325 & 129. & 10~000 & 2.35(--4) & & \\
C$^{++}$ & 1909 & 628. & 10~500 & 1.08(--3) &  &  \\
C$^{+3}$ & 1548 & 502. & 14~000 & 1.14(--4) & 1 & 14.3(--4) \\
N$^{+}$   & 6584 & 225. & 10~200 & 4.3(--5) & & \\
N$^{++}$  & 1750 & 41. & 11~000 & 2.63(--4) &  & \\
N$^{++}$  & 57.3 & 27.4. & 11~000 & 3.06(--4) &  & \\
N$^{+3}$  & 1485 & 36.8 & 14~000 & 5.68(--5) &  & \\
N$^{+4}$  & 1239 & 64. & 16~000 & 2.76(--5) & 1 & 4.2(--4)\\
O$^{+}$  & 3727 & 150. & 10~300 & 1.0(--4)  & & \\
O$^{+}$  & 2470 & 33.5 & 10~300 & 1.7(--4)  & & \\
O$^{++}$  & 5007 & 1500. & 12~000 & 3.49(--4) &  &  \\
O$^{++}$  & 51.8 & 74.8 & 12~000 & 4.90(--4) &  &  \\
O$^{+3}$  & 25.8 & 266. & 15~500 & 1.69(--4)  &  &  \\
O$^{+3}$  & 1400 & 33.5 & 15~500 & 1.1 (--4) & 1 & 6.5(--4) \\
Ne$^{+}$  & 12.8 & 8.08 & 11~000 & 1.2(--5) & & \\
Ne$^{++}$ & 15.5 & 166. & 12~500 & 1.14(--4)  & &\\
Ne$^{++}$ & 3869 & 143. & 12~500 & 1.36(--4)  & &\\   
Ne$^{+3}$ & 2424 & 116.. & 16~000 & 3.84(--5) &  & \\
Ne$^{+4}$ & 24.3 & 90.6 & 16~500 & 2.37(--5)  & & \\
Ne$^{+4}$ & 14.3 & 104. & 16~500 & 1.32(--5)  & & \\
Ne$^{+5}$ & 7.65 & 4.1 & 16~500 & 1.49(--8) & 1 & 2.0(--4)\\
S$^{+}$   & 6731 & 12.2 & 10~000 & 1.0(--6)  & & \\
S$^{++}$  & 6312 & 2.9 & 10~500 & 4.27(--6) &  & \\
S$^{++}$  & 18.7 & 32.1 & 10~500 & 5.19(--6) &  &  \\
S$^{+3}$  & 10.5 & 90. & 12~000 & 3.59(--6) & 1.15  & 1.0(--5) \\
Ar$^{++}$ & 7136 & 24. & 11~500 & 1.71(--6) &  & \\
Ar$^{++}$ & 8.99 & 5.98 & 11~500 & 6.14(--7) &  & \\
Ar$^{+3}$ & 4740 & 7.6 & 12~000 & 0.99(--6) & & \\
Ar$^{+4}$ & 7005 & 1.8 & 16~000 & 1.87(--7) &   &  \\
Ar$^{+5}$ & 4.53 & 7.95 & 16~000 & 1.52(--7) & 1.02   & 2.1(--6) \\
Cl$^{+}$ & 8580 & 0.25 & 10~300 & 2.19(--8) &  & \\ 
Cl$^{++}$ & 5538 & 1.0 & 10~700 & 1.01(--7) &  & \\ 
Cl$^{+3}$ & 8046 & 0.86 & 12~500 & 6.07(--8) & 1.2  & 2.2(--7) \\    
Mg$^{+}$ & 2798 & 23. & 10~000 & 7.9(--7) &  & \\
Mg$^{+3}$ & 4.49 & 12. & 16~000 & 5.73(--6) &  & \\
Mg$^{+4}$ & 5.61 & 19.2 & 16~000 & 5.18(--6) & 1.7: & 2.0(--5): \\
Si$^{++}$ & 1888 & 19.8 & 10~100 & 8.0(--7) &  &  \\
Ca$^{+5}$ & 5309 & 0.18 & 13~000 & 2.1(--8) &  &  \\ 
\hline
\end{tabular}}
\par
\medskip
Intensities ($I$) given with respect to H$\beta=100$. The colon~":''
indicates an uncertain correction for the missing ionization stages.
\end{table}