\begin{table}%t2
\caption{The peak times  and lags of the pulses in the sample.}\label{tab:obspeak}
%\centering
$$
\begin{tabular}{lcr@{$\;\pm\;$}lr@{$\;\pm\;$}lcr@{$\;\pm\;$}lr@{$\;\pm\;$}l}
\hline \hline
 &&
\multicolumn{4}{c}{Counts}&& \multicolumn{4}{c}{Photon flux}
\\
\cline{3-6} \cline{8-11} \multicolumn{1}{c}{ Trigger} &&
\multicolumn{2}{c}{Peak time [s]} & \multicolumn{2}{c}{$lag13$
[s]} && \multicolumn{2}{c}{Peak time [s]} &
\multicolumn{2}{c}{$lag13$ [s]}
  \\
\hline 
907 &&  1.55    & 0.01    & 1.3 & 0.3 &&    2.1 &0.1 & 3.1 &1.6      \\
973a    && 2.84  &  0.02    & 0.75 &    0.08   &&    3.1 & 0.1 & 0.8&  0.6      \\
973b    && 24.04 &  0.03    &.0004    & 0.06    &&    24.1 &   0.2 & 0.1 & 0.7      \\
999 && 3.939 &  0.003   & 0.11   &  0.01    &&    4.02   &  0.02    & 0.14 &   0.11    \\
1625    && 4.859  &  0.005   & 0.15   &  0.02    &&    4.98   &  0.03    & 0.12   &  0.16    \\
1883    && 1.23   &  0.02    & 0.9 & 0.1 &&    1.59 &    0.09    & 1.2&  0.4   \\
2083    && 8.578  &  0.004   & 0.23    & 0.03    &&    8.67  &  0.03    & 0.2 & 0.2      \\
2156    && 14.45  &  0.01    & 0.27    & 0.05    &&    14.64  &  0.05    & 0.3 & 0.3      \\
3257    && 2.944   & 0.001   & 2.2 & 0.8 &&    4.5 & 0.3 & 3   & 5    \\
3648a   && 23.5    & 0.1 & 2.7&  0.6 &&    23.9    & 0.4 & 1.7 & 4.3      \\
3648b   && 40.99   & 0.01    & 0.4 & 0.1 &&   41.2    & 0.1 & 0.7 & 0.8      \\
3765    &&66.069   & 0.004   & 0.05 &    0.02    &&    66.12   & 0.02    & 0.05  &   0.11     \\
3891    &&33.198   & 0.005   &$-$0.02&     0.03    &&    33.24  &  0.02    & $-$0.03   &
 0.11     \\
5478    && 2.00    & 0.05    & 0.8 & 0.3 &&    2.3 & 0.2 & 1.3 & 1.7      \\
5563    && 1.418   & 0.004   & 0.07  &   0.01    &&    1.47   & 0.01    & 0.08    & 0.06     \\
6581    &&47.607   & 0.002   &0.053 &    0.009&&   47.66   &  0.02    & 0.08    & 0.04     \\
7293    && 3.24   &  0.06    & 2.0 & 0.9 &&    4.0   & 0.3 & 3  & 4      \\
\hline
\end{tabular}
$$
\end{table}