\begin{table}	%t2
%\centering
\par
      \caption{Definitions of the flux density error when not taken directly from the catalogues.\label{tab:fluxerror}}
$$
                  \begin{array}{ll}
                  \hline\hline
	{\rm JVAS} & 0.1\times{\rm Flux} \\
	{\rm BWE}  & \sqrt{36.+(0.01\times{\rm Flux}^{2})} \\
	{\rm PKS}  & {\rm Flux/SN} \\
	{\rm PKS}  & 0.2\times{\rm Flux} \\
	{\rm F3R}  & {\rm error\ code} \\
	{\rm B2}   & 0.2\times{\rm Flux} \\
	{\rm B3}   & 0.2\times{\rm Flux} \\
	{\rm TXS}  & 0.2\times{\rm Flux} \\
	{\rm WISH} & {\rm flux\_error\ or\ }0.15\times{\rm Flux} \\
	{\rm WENSS\ \ \ \ \ }& {\rm flux\_error\ or\ }0.15\times{\rm Flux} \\
	{\rm MIYUN\ \ \ \ \ }& {\rm peak\ flux\ or\ Flux/SN} \\
	{\rm 4C}   & 0.3\times{\rm Flux} \\
	{\rm 4C}   & 0.3\times{\rm Flux} \\
	\hline
\end{array}
$$
\end{table}