\begin{table}%t1
\caption{Best fit parameter set.}\label{bestfit}
%\centering
\par
\begin{tabular}{l c c c c c c c} 
\hline  \hline
$i$   & $b$ & $s_0$ & $\theta$ & $V_{{\rm sys}}$ & $\Upsilon$ & $M$ ($M_{\odot}$) & $\chi^2_{\rm r}$ \\ 
\hline
77 &  --0.03 & 0.01 & 193 & 6950 &  0.46 & 0.95 $\times$ $10^9$ & 16.5 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}