\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{Abundance ratios for the three stars. [X/\ion{Fe}{i}] is used for neutral elements, [X/\ion{Fe}{ii}] for ionized
species, and [Fe/H] for \ion{Fe}{i} and \ion{Fe}{ii}. Errors are 1$\sigma$ intervals, "$n$'' is the number of lines used.}
\par
{
\begin{tabular}{rrrrrrr}
\hline\hline
         & {\bf \object{EIS 6631}}&          & {\bf \object{EIS 7873}} &         & {\bf \object{EIS 30077}} &         \\
         & [X/Fe]        &  $n$        & [X/Fe]         & $n$        & [X/Fe]          & $n$        \\
\hline
\ion{Na}{i}     &$0.18 \pm 0.18$ &4          &$  0.18 \pm 0.10 $  &3        &$ -0.10 \pm 0.15 $ &4         \\
\ion{Mg}{i}     &$-0.49\pm 0.11$ &3          &$ -0.18 \pm 0.23 $  &3        &$ -0.01 \pm 0.15 $ &4         \\
\ion{Al}{i}     &$-0.21\pm 0.14$ &2          &$ -0.14 \pm 0.13 $  &2        &$ -0.24 \pm 0.14 $ &2         \\
\ion{Si}{i}     &$-0.21\pm 0.14$ &4          &$  0.10 \pm 0.11 $  &4        &$ -0.27 \pm 0.16 $ &4         \\
\ion{Ca}{i}     &$-0.22\pm 0.16$ &11         &$  0.02 \pm 0.16 $  &9        &$ -0.08 \pm 0.18 $ &7         \\
\ion{Sc}{ii}    &$-0.03\phantom{\pm 0.00}$&1 &$ -0.28 \pm 0.14 $  &2        &$ -0.20 \pm 0.20 $ &2         \\
\ion{Ti}{i}     &$0.18 \pm 0.16$ &7          &$ -0.02 \pm 0.14 $  &5        &$  0.13 \pm 0.16 $ &7         \\
\ion{V}{i}      &$0.33 \pm 0.19$ &3          &$  0.31 \pm 0.12 $  &2        &$  0.49 \pm 0.14 $ &2         \\
\ion{Mn}{i}     &$-0.02\phantom{\pm 0.00}$&1 &$ -0.12 \phantom{\pm 0.00}$ &1&$  0.12 \phantom{\pm 0.00}$ &1\\
\ion{Fe}{i}     &$0.15 \pm 0.11$ &20         &$ -0.42 \pm 0.10 $  &15       &$ -0.04 \pm 0.13 $ &21        \\
\ion{Fe}{ii}    &$0.12 \pm 0.17$ &13         &$ -0.37 \pm 0.13 $  &8        &$ -0.07 \pm 0.08 $ &8         \\
\ion{Co}{i}     &$0.25 \pm 0.21$ &2          &$ -0.17 \phantom{\pm 0.00}$ &2&$  0.06 \pm 0.13 $ &2         \\
\ion{Ni}{i}     &$0.02 \pm 0.18$ &15         &$ -0.09 \pm 0.19 $  &13       &$ -0.21 \pm 0.15 $ &11        \\
\ion{Cu}{i}     &$0.25 \phantom{\pm 0.00}$ &1&        $          $  &         &$  0.23 \phantom{\pm 0.00}$ &1\\
\ion{Y}{ii}     &$0.19 \pm 0.21$ &3          &$ -0.15 \pm 0.13 $  &2        &$ -0.61 \pm 0.13 $ &3         \\
\ion{Ba}{ii}    &$0.21 \phantom{\pm 0.00}$ &1&$  0.37 \phantom{\pm 0.00}$ &1&$  0.07 \phantom{\pm 0.00}$ &1\\
\ion{La}{ii}    &$0.61 \pm 0.24$ &2          &$  0.26 \pm 0.14 $  &2        &$  0.67 \pm 0.10 $ &2         \\
\ion{Ce}{ii}    &$0.78 \pm 0.25$ &3          &$  0.16 \phantom{\pm 0.00}$ &1&$  0.21 \pm 0.09 $ &2         \\
\ion{Nd}{ii}    &$0.59 \pm 0.20$ &2          &$ -0.01 \pm 0.18 $  &3        &$  0.36 \pm 0.13 $ &4         \\
\ion{Eu}{ii}    &$0.21 \phantom{\pm 0.00}$ &1&$  0.20 \phantom{\pm 0.00}$ &1&$  0.10 \phantom{\pm 0.00}$ &1\\
\hline      
\end{tabular}}
\label{tabdue}
\end{table}