\begin{table}%t1 
\caption{X-ray sources in the EGRET error box.}\label{tab1}
%\centerline
{
\begin{tabular}{llcccccc}
\hline
\hline
 & Source                   & RA            & Dec          & Count rate   & Search offset   & Type   & Radio Count. \\
 &                          & (J2000)       & J(2000)      & Cts/s        & arcmin          &        &              \\
\hline
1  & 1RXS J041821.6+380134  & 04 18 21.6     & +38 01 34.5    & 0.160     &  77.95            & B     & Yes\\  
2  & 1RXS J041630.5+362957  & 04 16 30.5    & +36 29 57.5   & 0.039    &  18.42            & F    &  No \\
3  & 1RXS J041412.2+363611  & 04 14 12.2     &+36 36 11.0    & 0.016    & 26.76            & F     &  No \\
4  & 1RXS J041824.5+363827  & 04 18 24.5     & +36 38 27.5    & 0.013    &  28.21            &   F    &  No \\
5  & 1RXS J041834.7+362325    & 04 18 34.7    & +36 23 25.5     & 0.022   &  37.74            &   F     &  No \\
6  & 1RXS J041903.8+371856     &04 19 03.8    & +37 18 56.5    & 0.010    &  46.18            &  F     &  No \\
7  & 1RXS J041145.6+370315   & 04 11 45.6     & +37 03 15.0      & 0.027   & 53.66           &  F     &   No  \\
8  & 1RXS J042005.2+360630   & 04 20 05.2     & +36 06 30.5    & 0.016   & 65.23            &  F     &    No \\
9 &  1RXS J041605.8+354510   & 04 16 05.8    & +35 45 10.5       & 0.019   & 65.60            &  F     &  No   \\
10 & 1RXS J041645.0+380837   & 04 16 45.0    & +38 08 37.5       & 0.027   & 78.20            &  F     &  No   \\
11 & 1RXS J041928.8+380010   & 04 19 28.8    & +38 00 10.5       & 0.014   & 80.14            &  F    &   No    \\
12 & 1RXS J041840.0+353649   & 04 18 40.0    & +35 36 49.0       & 0.016   & 80.15            &  F    &   No    \\  
13 & 1ES0414+365$^{\dagger}$  & 04 18 07.4   & +36 42 36.0  & 0.300     &  23.74    & ESS$^{\ddagger}$    & No\\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
Note: $^\dagger$   energy range counts rate is 0.2--3.5 keV. \\
Note: $^\ddagger$   Einstein Slew Survey.
\end{table}