\begin{table}%T1
%\centering
\par
\caption{Parameters of the newly observed galaxies.}\label{t1}
{\footnotesize
\begin{tabular}{llrrrrrrrlc}
\hline
\hline
Obj. & RA & Dec & $V_{\rm opt}$ & $\sigma$ & $S\!_{\rm p}$ & $V_{\rm HI}$ & $W_{50}$ & $W_{20}$ & $I_{\rm HI}$ & Qual. \\ 
 & \multicolumn{2}{c}{(J2000.0)} & (km~s$^{-1}$) & (mJy) & (mJy) & (km~s$^{-1}$) & (km~s$^{-1}$) & (km~s$^{-1}$) & (Jy km~s$^{-1}$) \\   
\hline
\multicolumn{10}{l}{Virgo Cluster} \\ 
VCC 1        & 120820.02 & 134100.2 & 2275$\;\pm\;$43  & 0.34 &  1.6 &  2240$\;\pm\;$5  & 107 & 124 & 0.13$\;\pm\;$0.03  & 2\\ % det     OK
VCC 48       & 121215.11 & 122917.8 &  --52$\;\pm\;$60  & 0.64 &   --  &   --          &  --  &  --  &   --  & -- \\ % <    --  OK  non utilizzabile per HI galattico ($rms=1.1$ lit)
VCC 99       & 121402.18 & 064323.3 & 2454$\;\pm\;$44  & 0.72 &  6.1 &  2418$\;\pm\;$4  & 169 & 189 & 0.72$\;\pm\;$0.08  & 1  \\ % det     OK
VCC 222      & 121709.83 & 071129.1 & 2298$\;\pm\;$122 & 0.60 &   --  &   --          &  --  &  --  &   -- & -- \\ % <    --  OK  detected ref 81 flux=4.4!!!!!!
VCC 227      & 121714.38 & 085632.1 & 1290$\;\pm\;$60  & 0.34 &  1.2 & 1304:$\;\pm\;$7  &  24 &  41 & 0.02$\;\pm\;$0.02& 4 \\ % <(det)  OK  se si, very marginal detection
VCC 256      & 121747.74 & 042838.3 & 2103$\;\pm\;$60  & 0.44 &  1.7 & 2007:$\;\pm\;$40 & 307 & 410 & 0.31$\;\pm\;$0.07  & 4 \\ % det(<?) OK  potrebbe esserci qualcosa....
VCC 275      & 121811.29 & 093002.4 & 1733$\;\pm\;$60  & 0.54 &   --  &   --          &  --  &  --  &   -- & --  \\ % <	   OK
VCC 315      & 121900.46 & 060540.7 & 1594$\;\pm\;$46  & 0.57 &   --  &   --          &  --  &  --  &   -- & --  \\ % <	   OK
VCC 323      & 121906.39 & 054332.7 & 2759$\;\pm\;$35  & 0.53 &   --  &   --          &  --  &  --  &   -- & --  \\ % <	   OK  continuo ($rms=6.00$ literature)
VCC 341      & 121922.15 & 060554.8 & 1827$\;\pm\;$60  & 0.76 &   --  &   --          &  --  &  --  &   -- & --  \\ % <	   OK  detected ref 81 flux=3.0  !!!!!!!!
VCC 358      & 121935.66 & 055047.9 & 2599$\;\pm\;$59  &   28 &   --  &   --          &  --  &  --  &   -- & --  \\ % <	  (OK) continuo spaventoso ($rms=8.00$ literature)
VCC 362      & 121942.19 & 053216.9 &  156$\;\pm\;$44  & 0.44 &   --  &   --          &  --  &  --  &   -- & --  \\
VCC 517      & 122201.37 & 050603.8 & 1888$\;\pm\;$51  & 0.37 &  3.4 &  1864$\;\pm\;$12 & 285 & 356 & 0.37$\;\pm\;$0.06  & 1\\ % det     OK
VCC 524      & 122205.74 & 090238.8 & 1117$\;\pm\;$98  & 0.51 &  5.1 &  1035$\;\pm\;$1  & 322 & 329 & 1.14$\;\pm\;$0.07  & 1\\ % det     OK  det 526 a 5800 km~s$^{-1}$ F=0.35 rms0.59
VCC 528      & 122207.76 & 060611.8 & 7019$\;\pm\;$60  & 0.63 &  5.2 &  7046$\;\pm\;$9  & 261 & 309 & 0.86$\;\pm\;$0.09  & 1\\ % det     OK  7020 km~s$^{-1}$!
VCC 531      & 122210.88 & 045705.9 & 1912$\;\pm\;$60  & 0.56 &   --  &   --          &  --  &  --  &   --  & --\\ % <	  OK
VCC 666      & 122346.13 & 164728.5 &         --    & 0.51 &   --  &   --          &  --  &  --  &   --  &  --\\ % <?	  OK  non so se ci credo perche non ho z,interf?
VCC 675      & 122354.35 & 030504.6 & 1860$\;\pm\;$42  & 0.78 & 14.0 &  1857$\;\pm\;$   &  91 & 128 & 1.14$\;\pm\;$0.07  & 2\\ % det     OK
VCC 679      & 122355.17 & 112928.6 &         --    & 1.19 &   --  &   --          &  --  &  --  &   --  & -- \\ % <	   OK  continuo
VCC 802      & 122529.01 & 132947.3 & --215$\;\pm\;$42  & 0.58 &   --  &   --          &  --  &  --  &   --  & -- \\ % <	   OK  ($rms=1.5$ literature) continuo;
VCC 1086     & 122816.00 & 092610.6 &  294$\;\pm\;$39  & 0.63 &  6.7 &  328$\;\pm\;$8   & 240 & 294 & 0.93$\;\pm\;$0.09  & 3 \\ % det     OK   HI galattico vicino
VCC 1121     & 122841.73 & 110754.9 &         --    & 0.66 &   --  &   --          &  --  &  --  &   --  & --  \\ % <      OK
VCC 1189     & 122928.83 & 064612.3 &  544$\;\pm\;$43  & 1.17 & 49.5 &  516$\;\pm\;$1   & 112 & 132 & 4.17$\;\pm\;$0.11  & 1\\ % det     OK
VCC 1196     & 122931.25 & 140258.3 &  908$\;\pm\;$36  & 0.57 &   --  &   --          &  --  &  --  &   --  & -- \\ % <	   OK
VCC 1237     & 122951.15 & 135203.5 & --335$\;\pm\;$60  & 0.77 &   --  &   --          &  --  &  --  &   --  & -- \\ % <	   OK
VCC 1287     & 123023.79 & 135855.8 &         --    & 0.72 &   --  &   --          &  --  &  --  &   --  & -- \\ % <	   OK  (rms=1.4 literature)
VCC 1358     & 123122.99 & 171223.3 &         --    & 0.66 &   --  &   --          &  --  &  --  &   --  & -- \\ % <	   OK
VCC 1377     & 123139.21 & 105008.5 &         --    & 0.51 &   --  &   --          &  --  &  --  &   --  & -- \\ % <	   OK  (rms=1.1 literature)
VCC 1435     & 123232.42 & 080239.0 &  609$\;\pm\;$42  & 0.44 &   --  &   --          &  --  &  --  &   --  & -- \\ % <	   OK  (rms=0.90 literature)
VCC 1448     & 123240.83 & 124613.1 &         --    & 0.92 &   --  &   --          &  --  &  --  &   --  & -- \\ % <
VCC 1597     & 123502.77 & 052534.6 &  861$\;\pm\;$60  & 0.39 &  5.4 &   841$\;\pm\;$2  & 124 & 144 & 0.51$\;\pm\;$0.04  & 1\\ % det     OK
VCC 1885     & 124137.57 & 154933.2 &         --    & 0.38 &   --  &   --          &  --  &  --  &   --  & -- \\ % <      OK  (rms=0.70 literature)
VCC 1970     & 124329.11 & 100534.7 & 1325$\;\pm\;$60  & 0.37 &  3.0 &  1324$\;\pm\;$12 &  70 & 136 & 0.13$\;\pm\;$0.03 & 3\\ % det     OK  (rms=1.00 literature)\\			\hline
\end{tabular}
}
\end{table}