\begin{table}%T1
%\centering
\par
\caption{Emission line measurements. Note that the 
integrated fluxes are not corrected for reddening and the quoted errors are
the 1$\sigma$ statistical errors. }
\begin{tabular}{lcrrrl}
\hline\hline
 Ion & Date & Integrated flux      &  $V_{\rm blue}$  & $V_{\rm red}$  & Profile  \\
     &            & (10$^{-13}$ erg~s$^{-1}$~cm$^{-2}$) & (\kms) &  (\kms) &               \\
\hline
\ion{C}{iii}\ (977~\AA)    & 2001/04/27  & $ 7.30 \pm {0.11}$     & --650    &  +670  &  P-Cyg III   \\
\ion{C}{iii}\ (977~\AA)    & 2001/04/29  &  $7.80  \pm {0.11}$   & --650    &  +670 &  P-Cyg III   \\
\ion{C}{iii}\ (1176~\AA)   & 2000/07/22  & $5.03  \pm {0.07}$   & --595   &  +545 &  Double peak   \\
\ion{C}{iii}\ (1176~\AA)   & 2001/04/27  &$ 4.69  \pm {0.08}$     & --595   &  +545  &  Double peak   \\
\ion{C}{iii}\ (1176~\AA)   & 2001/04/29 & $4.37    \pm {0.08}$    & --595   &  +545  &  Double peak   \\
\ion{Si}{iii}\ (1206~\AA)  & 2000/07/22 &$  22.30 \pm {0.08}$  & --740 &  +870  & Double peak \\
\lya\ (1215~\AA)           & 2000/07/22 &$ 62.00  \pm {0.13}$   &  --970   & +1700   & P-Cyg III \\
\ion{N}{v}\  (1238~\AA)  &  2000/07/22 &$  2.38  \pm {0.02}$  &  --680   &   ?       &   Blend with \ion{Mg}{ii} \\
\ion{O}{vi}\ (1032~\AA)    & 2001/04/27  &$  6.13 \pm {0.06}$  & --560      &  +600  & Double peak   \\
\ion{O}{vi}\ (1032~\AA)    & 2001/04/29  &$ 5.84 \pm {0.06}$ &  --590    &  +620  & Double peak   \\
\ion{S}{vi}\ (933~\AA)    & 2001/04/27  &$  0.44 \pm {0.03}$ &   --440   &  +425  & Gaussian   \\
\ion{S}{vi}\ (933~\AA)    & 2001/04/29  &$  0.39 \pm {0.03}$ &   --440   &  +425  & Gaussian   \\
\hline
\end{tabular}
\label{hdem_lines}
\end{table}