\begin{table}%T4
%\centering
\par
\caption{\label{t4}
The 63 wavelength intervals defined for measuring the  equivalent 
widths (all values are in units of~\AA).}
\begin{tabular}{lcc|lcc}
\hline\hline
%\hline
Line identification & $\lambda_{\rm central}$ & Wavelength interval&
Line identification & $\lambda_{\rm central}$ & Wavelength interval \\
\hline
MgI& 2517.0& 2500--2534         &          H9, CN $L$ band, FeI, MgI, HeI& 3835.0& 3808--3862\\      
FeII& 2550.0& 2534--2566         &	   	 H8, CN $L$ band, FeI, SiI, HeI& 3885.0& 3862--3908\\
FeII& 2590.5& 2566--2615         &	   	 CaIIK& 3930.0& 3908--3952                  \\
FeII,  CrII, FeI& 2635.0& 2615--2655         &	      	 CaIIH, H$\epsilon$& 3970.0& 3952--3988  \\
FeII& 2672.5& 2655--2690         &	   	 FeI, HeI& 4004.0& 3988--4020          \\
FeII& 2710.0& 2690--2730         &	   	 FeI, HeI& 4037.0& 4020--4054          \\
FeII& 2751.5& 2730--2773         &	   	 FeI, SrII& 4068.0& 4054--4082          \\
FeII, MgII& 2798.0& 2773--2823         &	 H$\delta$& 4100.0& 4082--4118          \\
MgI, FeII& 2842.5& 2823--2862         &	   	 FeI& 4138.5& 4118--4159                  \\
FeI, FeII& 2884.0& 2862--2906         &	   	 CN& 4186.5& 4159--4214                  \\
FeI, FeII, CrII& 2939.0& 2906--2972         &	   	 CaI& 4229.0& 4214--4244                  \\
FeI, FeII, CrI, CrII& 2982.0& 2972--2992 &	   	 FeI, CrI& 4260.5& 4244--4277          \\
FeI, MnI, CrI, CrII& 3009.0& 2992--3026 &	   	 CH $G$ band, FeI, CrI& 4297.5& 4277--4318  \\
FeI, OH, TiII& 3052.5& 3026--3079         &	   	 H$\gamma$, FeI, FeII& 4341.0& 4318--4364  \\
CoI, FeI, OH, & 3096.0& 3079--3113         & 	 FeI, C$_2$, FeII, TiII& 4392.0& 4364--4420  \\
OH, FeI, CrII, CH& 3122.5& 3113--3132         &	   	 FeI, CaI, TiO, MgII, HeI& 4446.0& 4420--4472  \\
FeI, CH& 3139.5& 3132--3147         &	   	 CH, CN& 4489.0& 4472--4506                  \\
OH,  FeI, FeII, CH, TiII& 3178.0& 3147--3209 &	         FeI, FeII, TiII& 4537.0& 4506--4568     \\
FeI, TiII, MnI& 3236.5& 3209--3264         &	         FeI, FeII, TiO, TiII, CN, CaI& 4595.0& 4568--4622\\
FeI& 3281.0& 3264--3298         &	    	 FeI, TiO, C$_2$& 4655.0& 4622--4688          \\
FeI, TiII& 3323.5& 3298--3349         &	         FeI, MgI, TiI, HeI, NiI, C$_2$& 4714.5&4688--4741\\
NH, FeI& 3369.0& 3349--3389         &	    	 FeI, MgH, NiI, MnI, TiO& 4771.5& 4741--4802  \\
FeI, NiI& 3407.5& 3389--3426         &	   	 TiO, MgH, CN, MnI& 4818.5& 4802--4835  \\
FeI, NiI, CoI& 3443.0& 3426--3460         &	       	 H$\beta$, TiO, FeI& 4857.0& 4835--4879  \\
FeI, NiI, MnII& 3482.0& 3460--3504         &	   	 FeI& 4889.0& 4879--4899                  \\
FeI, NiI& 3523.5& 3504--3543         &	   	 FeI, FeII, CN, HeI& 4922.5& 4899--4946  \\
FeI, NiI, CrI& 3570.5& 3543--3598     &	   	 FeI, TiO, TiI& 4972.0& 4946--4998          \\
FeI, NiI, CaI, TiI& 3629.5& 3598--3661 &  	 FeI, FeII, TiO, CN, HeI, TiI& 5028.0& 4998--5058 \\
FeI, CrI, TiI, NiI& 3677.0& 3661--3693 &  	 FeI& 5107.0& 5058--5156                  \\
FeI& 3717.0& 3693--3741         &	   	 FeI, MgI+MgH& 5198.0& 5156--5240          \\
FeI, TiII, CN& 3762.5& 3741--3784         &	   	 FeI& 5274.0& 5240--5308                  \\
H10, CN $L$ band& 3796.0& 3784--3808 &  &  & \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}